\begin{table}%T8
%\centering
\par
\caption{Means and standard deviations of cluster parameters.\label{tab8}}
\begin{tabular}{lllllll}\hline\hline
Parameter & \multicolumn{2}{c}{Regular (45)} & \multicolumn{2}{c}{Irregular (34)} & \multicolumn{2}{c}{All (79)} \\ \cline{2-3} \cline{4-5} \cline{6-7}
 & Mean & Standard deviation & Mean & 
Standard deviation & Mean & Standard deviation \\ \hline
$kT$ [keV] & 6.3 & 2.8 & 7.2 & 2.7 & 6.8 & 2.8 \\
$Z$ [solar] & 0.33 & 0.22 & 0.24 & 0.15 & 0.29 & 0.19 \\
$L_{\rm X, bol}$ [erg/s] & $1.7\times10^{45}$ & $1.9\times10^{45}$ & $1.7\times10^{45}$ & $1.7\times10^{45}$ & $1.7\times10^{45}$ & $1.8\times10^{45}$ \\ 
$\beta$ & 0.56 & 0.11 & 0.73 & 0.61 & 0.64 & 0.32 \\
$r_{\rm c}$ [$h_{70}^{-1}$ Mpc]  & 0.076 & 0.060 & 0.273 & 0.259 & 0.163 & 0.202 \\
$n_{\rm e0}$ [$h_{70}^{1/2}~ {\rm cm^{-3}}$] & $3.6\times10^{-2}$ & $2.9\times10^{-2}$ & $7.4\times10^{-3}$ & $8.4\times10^{-3}$ & $2.4\times10^{-2}$ & $2.6\times10^{-2}$ \\
$\rho_0$ [$h_{70}^{2}~ {\rm g~cm^{-3}}$] & $2.5\times10^{-24}$ & $2.5\times10^{-24}$ & $7.3\times10^{-25}$ & $2.7\times10^{-24}$ & $1.7\times10^{-24}$ & $2.7\times10^{-24}$\\
$t_{\rm cool}$ [Gyr] & 4.4 & 4.6 & 15.6 & 8.1 & 9.4 & 8.5 \\
$r_{500}$ [$h_{70}^{-1}$ Mpc] & 0.96 & 0.22 & 1.1 & 0.4 & 1.0 & 0.3 \\
$M_{500}$ [$h_{70}^{-1}~{M_{\odot}}$] & $4.3\times10^{14}$ & $5.1\times10^{14}$ & $9.7\times10^{14}$ & $2.4\times10^{15}$ & $6.7\times10^{14}$ & $1.6\times10^{15}$\\
$M_{\rm gas}$ [$h_{70}^{-5/2}~{M_{\odot}}$] & $7.1\times10^{13}$ & $4.3\times10^{13}$ & $9.5\times10^{13}$ & $6.5\times10^{13}$  & $8.2\times10^{13}$ & $5.5\times10^{13}$ \\
$f_{\rm gas}$ [$h_{70}^{-3/2}$] & 0.20 & 0.08 & 0.18 & 0.07 & 0.20 & 0.07 \\ \hline
\end{tabular}
\end{table}