\begin{table}%T2
%\centering
\par
\caption{Spectral fit results for source N.10.}
\label{fit}
\begin{tabular}{ l r r}
\hline\hline
&\multicolumn{1}{c}{Power law }&\multicolumn{1}{c}{Multicolor disk} \\
\hline
$N_{\rm H} \times 10^{21}$~cm$^{-2}$&3.6(2.6$-$5.9) &2.4(0.6$-$3.4) \\
$\Gamma$/$kT$ &1.6 (1.3--2.0) &1.3 (1.0$-$2.1)\\
$\chi^2$ (d.o.f.)& 9.97(9) & 9.73(9) \\
&&\\
$F_{\rm x}$ (0.5$-$2~keV) obs. & $1.2\times 10^{-14}$ &$ 1.2\times 10^{-14}$ \\
$F_{\rm x}$ (0.5$-$2 keV) unabs.  & $2.5\times 10^{-14}$ &$ 1.8\times 10^{-14}$\\
$F_{\rm x}$ (2$-$10 keV) obs. & $5.0\times 10^{-14}$ & $2.9\times 10^{-14}$ \\
$F_{\rm x}$ (2$-$10 keV) unabs.  & $5.2\times 10^{-14}$&$ 5.3\times 10^{-14}$\\
&&\\
$L_{\rm x}$ (0.5$-$2 keV)& $4.3\times 10^{40}$ & $2.1\times 10^{40}$ \\
$L_{\rm x}$ (2$-$10 keV) & $9.1\times 10^{40}$ & $5.3\times 10^{40}$ \\
$L_{\rm x}$ (0.05$-$100 keV) & $4.5\times 10^{41}$& $ 9.\times 10^{40}$ \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}