\begin{table}%T3
      \caption{\label{XTEmodes}RXTE/PCA data modes active during the \object{XTE~J1859+226} 
observations.}
         %\centering
\par
         \begin{tabular}{llcc}
            \hline
            \hline
            Mode & Time~res. & Number~of & PHA \\
            name &  (s) & PHA~channels & Energy~range~(keV) \\
                        \hline
            {\tt Standard1} & $2^{-3}$ & 1 & 2$-$60  \\
            {\tt Standard2} & $2^{~4}$ & 129 & 2$-$60  \\
            {\tt Binned}    & $2^{-7}$ & 36 & 2$-$15  \\
            {\tt SB1}       & $2^{-13}$ & 14 & 2$-$6  \\
            {\tt SB2}       & $2^{-13}$ & 22 & 6$-$15  \\
            {\tt Event}     & $2^{-16}$ & 16 & 15$-$60  \\
                        \hline
         \end{tabular}
       \end{table}