\begin{table}%T2
\caption{ The ratios of the line flux of the features measured in the
PHT-S spectrum over the line flux measured in the SWS spectrum
LF$_{{\rm PHT-S}}$/LF$_{{\rm SWS}}$. The given errors are the statistical errors on
the measurements. \label{LFpht/sws}}	
%\centering
\par
\begin{tabular}{cccccc}
 \hline\hline
 \multicolumn{6}{c}{\bf Comparison PHT-S versus SWS}\\ \hline 
 \multicolumn{1}{c}{Object} &
 \multicolumn{1}{c}{PHT/SWS 3.3} & 
 \multicolumn{1}{c}{PHT/SWS 6.2} & 
 \multicolumn{1}{c}{PHT/SWS 7.7} &
 \multicolumn{1}{c}{PHT/SWS 8.6} &
 \multicolumn{1}{c}{PHT/SWS 11} \\ 
\hline 
\object{HD~34700}                  &            &  $<$2.04         &  $<$2.45          &  $<$4.45         &  \\
\object{HD~95881}      		  &            &  0.82 $\pm$     0.06  &  0.48 $\pm$     0.03          & $<$1.33           & $<$ 1.49 \\    
\object{HD~97048}      		  & 0.71 $\pm$     0.01  &  1.06 $\pm$     0.02   &  0.97 $\pm$    0.01  &  0.70 $\pm$     0.01  & 1.23 $\pm$ 0.03  \\    
\object{HD~100453}                 & 0.84 $\pm$      0.12  &  0.59 $\pm$     0.07 &	1.00 $\pm$     0.05          &  $<$0.63          &  \\    
\object{HD~100546}                 & 0.88 $\pm$     0.04  &  0.80 $\pm$     0.01  & 0.89 $\pm$     0.01  &  0.87 $\pm$     0.02 & 2.55 $\pm$      0.10   \\    
\object{HD~135344}     		  &            &  $<$1.75          &            &            &  \\    
\object{HD~139614}                 &            &  $<$2.83          &  $<$2.21          &  $<$1.52         & $<$6.67  \\    
\object{HD~141569}     		  &            &  $<$2.64          &            & $<$4.76           &   \\ 
\object{HD~142527}                 & $>$0.87           &  $<$1.14         &  $<$1.41          &  $<$1.91          & 4.28 $\pm$      0.28  \\    
\object{HD~142666}     		  & $>$0.30           &  3.11 $\pm$      0.24   &  $<$2.00         &            &  0.69 $\pm$      0.10  \\    
\object{HD~144432}                 &            &  $<$1.23          &            &            & $<$ 0.97  \\    
\object{HR 5999}       		  &            &            &      	  &            & 1.55 $\pm$      0.19  \\    
\object{HD~150193}                 &            &            &            &            &  $<$ 1.47  \\    
\object{CD$-$42$^\circ$11721} 		  & 0.65  $\pm$     0.01  &  0.90 $\pm$     0.01 &   0.92 $\pm$    0.01&  0.78 $\pm$    0.01  & 0.75 $\pm$    0.01    \\
\object{HD~163296}                 &            &  0.91 $\pm$     0.08         &	          &            &  1.54 $\pm$      0.10 \\    
\object{HD~169142}                 & $>$1.61           &  0.61 $\pm$     0.05 &  0.95 $\pm$     0.03 &  1.17 $\pm$     0.07  & 1.92 $\pm$      0.23     \\    
\object{BD+40$^\circ$4124}    		  &  $>$1.66           &  0.51 $\pm$     0.01 &  0.59 $\pm$     0.01 &  0.51 $\pm$     0.01 & 1.00 $\pm$     0.03    \\    
 \hline			  
\end{tabular}		  
\end{table}