\begin{table}%t2
\caption{Dereddened line fluxes for the PN A58.} \label{pnspec}
%\centering
\par
\begin{tabular}{lrrl}
\hline \hline
Line ID & \hbox{\ $\lambda$\ [\AA] } & Intensity [H$\beta$ = 100]&\\
\hline 
HeII &   4686    & 27 &\\
H$\beta$ & 4861 & 100 &\\
OIII  & 4959 & 286&\\
OIII  & 5007 & 804&\\
NII &  5755    & 4.5 & $\pm1.0$\\
HeI &  5876    & 18 &\\
NII &  6548    & 92 &\\
H$\alpha$ & 6563 & 286 &\\
NII &  6584    & 280 & $\pm20.0$\\
SII &  6716    & 42 &\\
SII &  6731    & 31 &\\
ArIII &  7136    & 13 &\\
\hline
\end{tabular}
\end{table}