\begin{table}%t8
  \caption{\label{tab8}Non-LTE corrections and results for Na~{\sc i} D lines. }
 %\centering
\par
 \begin{tabular}{lcccccc}
  \hline\hline
 {\rm Star} & \multicolumn{2}{c}{ {\rm [Na/Fe]$_{\rm LTE}$}} & \multicolumn{2}{c}{ {\rm [Na/Fe]$_{\rm NLTE}$}} &  $\Delta_{\rm NLTE}$  & {\rm [Na/Fe]}  \\
 \   & \multicolumn{2}{c}{5889/95~{\rm\AA} } & \multicolumn{2}{c}{5889/95~{\rm\AA} } & {\rm Mean}  &  NLTE   \\
  \hline
{\rm HD}~108177 & 0.12 & 0.27 & $-0.33$ & $-0.25$ &$ -0.48$ & $-0.29$  \\
{\rm HD}~149414 & $-0.36$  & $-0.28$ & $-0.48$ & $-0.42$ & $-0.13$ & $-0.45$  \\
{\rm BD}~+02$^{\circ}$3375 & 0.07 & 0.24 & $-0.35$ & $-0.23$ & $-0.45$ & $-0.29$  \\
{\rm BD}~+20$^{\circ}$3603 & 0.12 & 0.11 & $-0.48$ & $-0.40$ & $-0.56$ & $-0.44$  \\
{\rm BD}~+26$^{\circ}$2606 & $-0.10$ & $-0.11$ & $-0.53$ & $-0.45$ & $-0.39$ & $-0.49$  \\
{\rm BD}~+28$^{\circ}$2137 & 0.20 & 0.14 & $-0.35$ & $-0.33$ & $-0.51$ & $-0.34$  \\
{\rm BD}~+29$^{\circ}$2091 & $-0.32$ & $-0.18$ & $-0.62$ &$ -0.56$ & $-0.34$ & $-0.59$  \\
{\rm BD}~+34$^{\circ}$2476 & 0.22 & 0.04 & $-0.42$ & $-0.45$ & $-0.57$ & $-0.43$  \\
{\rm BD}~+42$^{\circ}$2667 & 0.05 & 0.01 & $-0.29$ & $-0.33$ & $-0.34$ & $-0.31$  \\
{\rm BD}~+51$^{\circ}$1696 & $-0.43$ & $-0.31$ & $-0.65$ & $-0.57$ & $-0.24$ &$ -0.61$  \\
  \hline
  \end{tabular}
\end{table}