\begin{table}%t3
  \caption{\label{tab3}Abundance errors from atmospheric parameters.  }
  %\centering
\par
\begin{tabular}{lrrrrr}
\multicolumn{5}{r}{{\rm BD}~+42$^{\circ}$2667: $T_{\rm eff} = 5947$~K, $\log g = 4.35$, } &  \\
            &  \multicolumn{4}{r}{ [Fe/H$]  = -1.45$,  $\xi_t = 1.40$~km~s$^{-1}$.} &   \\
  \hline\hline
 \ &~$\Delta T_{\rm eff}$ &~$\Delta$$\log g$ &~$\Delta$[Fe/H] &  $\Delta \xi_t$\  &~$\sigma_{\rm tot}$ \\
 \ & +100  &  +0.3 & +0.3 & +0.3  & \   \\
  \hline
 $\Delta$[Fe/H] & 0.06 & $-0.02$ & 0.01 & $-0.04$ & 0.08  \\
 $\Delta$[O/Fe]  & $-0.07$ & 0.10 & $-0.02$ & 0.00 & 0.12  \\
 $\Delta$[Na/Fe] & 0.10 & $-0.16$ & 0.01 & $-0.04$ & 0.19  \\
 $\Delta$[Mg/Fe] & 0.07 & $-0.05$ & 0.01 & $-0.02$ & 0.09  \\
 $\Delta$[Si/Fe] & 0.04 & 0.02 & 0.01 & 0.00 & 0.05  \\
 $\Delta$[Ca/Fe] & 0.05 & $-0.03$ & 0.01 & $-0.03$ & 0.07  \\
 $\Delta$[Sc/Fe] & 0.04 & 0.11 & 0.02 & $-0.02$  & 0.12  \\
 $\Delta$[Ti/Fe] & 0.07 & 0.00 & 0.01 & $-0.02$  & 0.07  \\
 $\Delta$[Cr/Fe] & 0.06 & $-0.04$ & 0.04 & $-0.02$ & 0.08  \\
 $\Delta$[Mn/Fe] & 0.06 & 0.00 & 0.00 & $-0.01$ & 0.06  \\
 $\Delta$[Ba/Fe] & 0.05 & 0.06 & 0.03 & $-0.07$ & 0.11  \\
   \hline
  \end{tabular}
\end{table}