\begin{table}%T2
\caption{Global flux densities, as defined in Sect.~\ref{sed} for NGC~4013, NGC~5907 and NGC~4565. 
For each galaxy, the flux density $F_{\lambda}$ is given in Jy at wavelength ${\lambda}$ (in microns).
The uncertainty in the flux density is $\pm$15\%.}
\label{tab_fluxes}
%\centering
\par
\begin{tabular}{lccccc}
\hline
\hline
Galaxy & $F_{60}$ & $F_{100}$ & $F_{450}$ & $F_{850}$ & $F_{1200}$ \\
       &  (Jy)         & (Jy)           & (Jy)           & (Jy)        & (Jy)   \\
\hline
NGC~4013 & 7.0       & 23           & 4.1          & 0.61      &  --  \\
NGC~4565 & 7.1       & 29           & --           &  --       & 0.55  \\
NGC~5907 & 16        & 56           & --           & 1.6       & 0.54 \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}