\begin{table}%T8
\caption{\label{tab:ophD}Fractional abundances in each model slab (with respect to~H$_2$), as well as total column densities and overall deuterium fractionation for~Oph~D.}
%\centerline
{
\begin{tabular}{lccccccccc}
\hline\hline
          & 1& 2& 3& 4& 5& 6& Total column & [XD]/[XH] & ~Observed \\
           & & & & & & &~density &&  col.~dens.\  \\
        &&&&&&& (cm$^{-2}$) & & (cm$^{-2}$) \\
\hline
H$_2$ (cm$^{-2}$)  & 4.5(+21) &1.6(+21) & 4.5(+21) & 5.2(+21) & 1.2(+22) & 8.1(+22) & 1.1(+23) & -- & 1.4(+23)$^a$ \\
\hline
   CO & 6.8($-$5) & 4.4($-$5) & 3.2($-$7) & 2.3($-$7) & 2.4($-$7) & 2.3($-$7) &  4.0(+17) & -- & $\sim$7.7(+17)$^a$ \\ 
 ~H$_3^+$& 1.2($-$9) & 7.0($-$10) & 2.4($-$9) & 1.6($-$9) & 7.6($-$10) & 4.3($-$10) &  6.9(+13) & -- \\ 
~H$_2$D$^+$& 1.7($-$10) & 1.2($-$10) & 2.6($-$9) & 1.8($-$9) & 9.5($-$10) & 6.8($-$10) &  8.8(+13) & 1.28 \\ 
~HD$_2^+$& 1.5($-$11) & 1.3($-$11) & 2.2($-$9) & 1.6($-$9) & 8.1($-$10) & 7.2($-$10) &  8.6(+13) & 1.24 \\
 ~D$_3^+$& 1.3($-$12) & 1.3($-$12) & 5.1($-$9) & 3.8($-$9) & 1.9($-$9) & 5.8($-$9) &  5.3(+14) & 7.71 \\
~HCO$^+$& 4.8($-$9) & 3.2($-$9) & 4.8($-$11) & 3.3($-$11) & 3.2($-$11) & 1.2($-$11) &  2.8(+13) & -- \\ 
~DCO$^+$& 2.7($-$10) & 2.0($-$10) & 7.7($-$11) & 5.7($-$11) & 5.5($-$11) & 7.1($-$11) &  8.6(+12) & 0.30 \\ 
~N$_2$H$^+$& 2.3($-$10) & 1.9($-$10) & 3.3($-$10) & 3.6($-$10) & 4.4($-$10) & 5.5($-$12) &  1.0(+13) & -- \\ 
~N$_2$D$^+$& 1.1($-$11) & 1.1($-$11) & 4.8($-$10) & 5.8($-$10) & 7.0($-$10) & 2.9($-$11) &  1.6(+13) & 1.53 \\ 
 ~NH$_3$ & 2.9($-$8) & 4.3($-$8) & 1.0($-$7) & 8.5($-$8) & 5.2($-$8) & 1.9($-$9) &  1.9(+15) & -- \\ 
~NH$_2$D & 2.0($-$10) & 5.0($-$10) & 8.8($-$8) & 7.1($-$8) & 3.3($-$8) & 3.0($-$9) &  1.4(+15) & 0.75 \\
 ~NHD$_2$ & 6.5($-$13) & 2.7($-$12) & 2.9($-$8) & 2.4($-$8) & 1.0($-$8) & 1.9($-$9) &  5.3(+14) & 0.28 \\
~ND$_3$ & 9.6($-$16) & 6.5($-$15) & 2.0($-$9) & 1.5($-$9) & 4.0($-$10) & 1.5($-$10) &  3.4(+13) & 0.02 \\ 
~H$_2$CO & 5.4($-$9) & 3.6($-$9) & 8.5($-$10) & 4.5($-$10) & 4.9($-$10) & 4.3($-$10) &  7.7(+13) & -- & 2.4(+13)$^b$ \\ 
~HDCO & 3.6($-$10) & 2.5($-$10) & 3.6($-$10) & 1.9($-$10) & 2.1($-$10) & 2.5($-$10) &  2.7(+13) & 0.36 \\
~D$_2$CO & 8.8($-$12) & 6.1($-$12) & 3.3($-$11) & 1.9($-$11) & 2.1($-$11) & 4.2($-$11) &  4.0(+12) & 0.05 & 2.4(+12)$^b$ \\ 
 ~HCN & 1.5($-$9) & 1.2($-$9) & 3.5($-$9) & 2.0($-$9) & 1.1($-$9) & 7.4($-$11) &  5.4(+13) & -- \\ 
 ~DCN & 4.3($-$11) & 4.3($-$11) & 1.9($-$9) & 1.1($-$9) & 4.6($-$10) & 1.9($-$10) &  3.5(+13) & 0.65 \\ 
 ~HNC & 5.9($-$9) & 5.1($-$9) & 5.7($-$9) & 3.2($-$9) & 1.6($-$9) & 1.7($-$10) &  1.1(+14) & -- \\ 
 ~DNC & 5.3($-$11) & 5.3($-$11) & 3.5($-$9) & 2.0($-$9) & 8.3($-$10) & 2.2($-$10) &  5.4(+13) & 0.49 \\ 
   ~H & 5.4($-$5) & 2.8($-$5) & 1.2($-$5) & 7.8($-$6) & 3.6($-$6) & 1.9($-$6) &  5.8(+17) & -- \\ 
   ~D & 3.6($-$7) & 2.1($-$7) & 2.2($-$6) & 1.4($-$6) & 6.3($-$7) & 9.0($-$7) &  1.0(+17) & 0.17 \\ 
 ~H$_2$O & 6.2($-$7) & 6.8($-$7) & 5.4($-$9) & 3.5($-$9) & 2.5($-$9) & 1.1($-$9) &  4.1(+15) & -- \\ 
 ~HDO & 1.6($-$8) & 2.2($-$8) & 3.3($-$9) & 2.1($-$9) & 1.3($-$9) & 1.2($-$9) &  2.5(+14) & 0.06 \\ 
 ~D$_2$O & 3.5($-$11) & 5.8($-$11) & 8.1($-$10) & 5.2($-$10) & 2.5($-$10) & 8.8($-$10) &  8.1(+13) & 0.02 \\
  CH$_4$ & 4.0($-$8) & 1.9($-$8) & 1.1($-$9) & 7.1($-$10) & 7.8($-$10) & 4.4($-$10) &  2.6(+14) & -- \\ 
 CH$_3$D & 5.1($-$9) & 2.5($-$9) & 5.0($-$10) & 3.2($-$10) & 2.6($-$10) & 1.9($-$10) &  4.9(+13) & 0.19 \\ 
CH$_2$D$_2$ & 3.5($-$10) & 1.8($-$10) & 5.0($-$11) & 3.2($-$11) & 2.2($-$11) & 2.5($-$11) &  4.5(+12) & 0.02 \\
  CH$_3$ & 2.9($-$11) & 8.4($-$12) & 6.7($-$9) & 4.2($-$9) & 2.6($-$9) & 2.7($-$9) &  3.0(+14) & -- \\ 
 CH$_2$D & 2.7($-$12) & 8.1($-$13) & 2.5($-$9) & 1.5($-$9) & 7.1($-$10) & 1.0($-$9) &  1.1(+14) & 0.36 \\ 
 CHD$_2$ & 1.4($-$13) & 4.2($-$14) & 2.2($-$10) & 1.3($-$10) & 5.5($-$11) & 1.4($-$10) &  1.3(+13) & 0.04 \\
~H$_2$CS & 4.1($-$12) & 9.6($-$13) & 8.4($-$13) & 1.0($-$12) & 3.5($-$12) & 1.5($-$12) &  1.9(+11) & -- \\ 
~HDCS & 2.8($-$13) & 7.8($-$14) & 6.6($-$13) & 8.2($-$13) & 1.9($-$12) & 1.7($-$12) &  1.7(+11) & 0.90 \\ 
~D$_2$CS & 5.7($-$15) & 1.7($-$15) & 1.0($-$13) & 1.3($-$13) & 1.9($-$13) & 3.8($-$13) &  3.5(+10) & 0.18 \\
\hline
\end{tabular}}
\smallskip
 Refs.: $^a$Bacmann et~al.\ (\cite{Bacmann2002}), based on~$N$(C$^{17}$O$)\times1600$; $^b$Bacmann et~al.\ (\cite{Bacmann2003}). 
\end{table}