\begin{table}%T2
\caption{Modelfitting of the 5~GHz images of OQ~530. }\label{t2}
%\centerline
{
\begin{tabular}{lrrrccr}
\hline\hline
Comp.  & Flux~~  & $R$~~ & PA~  & $A$  & Axial & $\phi$~~    \\
       & density  &  &   &  &  &     \\
       & (mJy)~~& (mas)  & (deg)  & (mas)  & ratio & (deg)      \\
\hline
 1999  & Feb. &    &    &    &    &     \\
 C0   & 291.8&  0.0   & 0.00   & 1.3    & 0.69  & $-$7.54  \\
 C1   &  41.4&  3.3   & 116.3  & 2.5    & 0.35  & 25.2     \\
 C2   &   8.5&  9.1   & 126.8  & 2.9    & 0.80  & 120.3    \\
 C3   &  24.7& 13.4   & 126.0  & 4.5    & 0.51  & 36.2     \\
 C4   &  14.1& 17.3   & 121.0  & 2.8    & 0.50  & 36.3     \\
 C5   &   8.6& 21.3   & 123.7  & 2.0    & 0.54  & 35.2     \\
 C6   &   3.0& 24.7   & 127.5  & 1.0    & 1.00  & 0.0      \\
%\\
 2001  & June &    &    &    &    &     \\
 C0   & 820.9&  0.0   & 0.0    & 1.2    & 0.50  & $-$42.7  \\
 C1   &  42.2&  4.4   & 123.0  & 1.6    & 0.43  & $-$5.0   \\
 C2   &   3.5&  9.3   & 133.3  & 2.1    & 0.83  & 34.0     \\
 C3   &  23.5& 14.7   & 122.0  & 2.2    & 0.70  & 57.5     \\
 C4   &  25.2& 19.3   & 123.0  & 2.0    & 0.63  & $-$5.1   \\
 C5   &   5.1& 25.7   & 125.1  & 1.0    & 1.00  & 0.0      \\
\hline
\end{tabular}}
\medskip
Note: components are ordered from West to East.
%
\end{table}