\begin{table}%t2
%\centering
\par
\caption{PN MeWe 1-10 Line identifications.\label{line_tab}} 
\begin{tabular}{lll}
\hline\hline
Line [nm] & Observation & Model \\
& (dereddened)& \\
\hline  
H$\beta_{486.1}$ & 100 & 100  \\
$\rm [OIII]_{495.9}$ & 303 & 311  \\
$\rm [OIII]_{500.7}$ & 927 & 897  \\
$\rm [NII]_{654.8}$ & 18 & 18  \\
H$\rm \alpha_{656.3}$ & 287 & 287  \\
$\rm [NII]_{658.4}$ & 53 & 52  \\
$\rm [SII]_{671.7}$ & 18 & 28 \\
$\rm [SII]_{673.1}$ & 12 & --  \\
\hline
%%H$\rm \beta$ flux & 8.11e-19 &    \\
$E(B-V)$ & 0\fm26~$\pm$~0\fm05 &   \\
CS temp. [K] & & 69~000~$\pm$~3000\\
CS lum. [$L_\odot$] & & 350~$\pm$~100 \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}