\begin{table}%T5
%\centering
\par
\caption{Stellar parameters and derived metallicities.}
\label{tabfeh}
\begin{tabular}{lllllc}
\hline
\hline
\noalign{\smallskip}
{\rm Star} &${T_{\rm eff}}$ & ${\log\; g}$ & ${\rm [FeI/H]}$ & ${\rm [FeII/H]}$ 
& ${v_{\rm t} \rm (km~s^{-1})}$  \\
\noalign{\smallskip}
\hline
\noalign{\smallskip}
\multicolumn{4}{l}{Spectroscopic:}\\
{\rm I-18}  & 4800 & 2.3 &  +0.05 ($\pm$0.072)  & --0.07 ($\pm$0.08) & 1.5   \\
{\rm I-36}  & 4300 & 1.8 & --0.04 ($\pm$0.073)  & --0.08 ($\pm$0.10) & 1.5   \\
{\rm I-42}  & 4200 & 1.6 & --0.16 ($\pm$0.075)  & --                 & 1.3   \\
%&&&&&\\
\multicolumn{4}{l}{Photometric:}\\
{\rm I-18}  & 4500 & 2.0 & --0.05 ($\pm$0.072)  &  +0.18 ($\pm$0.08) & 1.3   \\
{\rm I-36}  & 4000 & 1.5 &  +0.00 ($\pm$0.073)  &  +0.35 ($\pm$0.10) & 1.5   \\
{\rm I-42}  & 4000 & 1.5 & --0.19 ($\pm$0.075)  &  --                & 1.3   \\
%&&&&&\\
\multicolumn{4}{l}{Ionization temperature:}\\
{\rm I-18}  & 4700 & 2.0 & --0.05 ($\pm$0.072)  & --0.11 ($\pm$0.08) & 1.5   \\
{\rm I-36}  & 4200 & 1.5 & --0.13 ($\pm$0.073)  & --0.09 ($\pm$0.10) & 1.5   \\
{\rm I-42}  & 4100 & 1.6 & --0.14 ($\pm$0.073)  & --0.08 ($\pm$0.10) & 1.2   \\
\hline 
\end{tabular}
\end{table}