\begin{table}%t3
%\centering
\par
\caption{Abundance differences between NLTE and LTE obtained by fitting
calculated LTE \emph{equivalent widths} of \ion{Na}{I} lines using the same
parameters for various stellar model atmospheres based on the line-blanketed
model grid. Results refer to $\Delta \mbox{[Na/Fe]} =  \mbox{[Na/Fe]} _{\rm NLTE}-$
[Na/Fe]$_{\rm LTE}$. No entries are given for extremely weak lines. The
calculations all refer to $\xi = 1$ km s$^{-1}$ and [Na/Fe]~=~0.\label{table3}}  
%\centering
{
\begin{tabular}{rrrrrrrrrrrc}
\hline\hline\noalign{\smallskip}
$T_{\rm eff}$  & $\log g$ & [Fe/H]
                           &   5682  &  5688 &  5890 &  5896 &  6154 &  6160 &  8183 &  8194 &
                                                                               $\overline{\Delta{\rm [Na/Fe]}}$\\
\noalign{\smallskip}\hline\noalign{\smallskip}
 5200  &   4.50  &    0.0  &  --0.08  & --0.07 & --0.04 & --0.04 & --0.04 & --0.05 & --0.15 & --0.15 & --0.08 $\pm$ 0.05\\
 5200  &   4.50  &   --1.0  &  --0.06  & --0.06 & --0.07 & --0.08 & --0.04 & --0.04 & --0.24 & --0.24 & --0.10 $\pm$ 0.07\\
 5200  &   4.50  &   --2.0  &         &       & --0.14 & --0.17 &       &       &       &       & --0.15 $\pm$ 0.02\\
 5200  &   4.50  &   --3.0  &         &       & --0.17 & --0.17 &       &       &       &       & --0.17 $\pm$ 0.00\\
\noalign{\smallskip}
 5200  &   3.50  &    0.0  &  --0.14  & --0.14 & --0.04 & --0.06 & --0.06 & --0.06 & --0.31 & --0.31 & --0.14 $\pm$ 0.09\\
 5200  &   3.50  &   --1.0  &         &       & --0.14 & --0.16 &       &       & --0.42 & --0.46 & --0.29 $\pm$ 0.15\\
 5200  &   3.50  &   --2.0  &         &       & --0.31 & --0.34 &       &       &       &       & --0.32 $\pm$ 0.02\\
 5200  &   3.50  &   --3.0  &         &       & --0.36 & --0.28 &       &       &       &       & --0.32 $\pm$ 0.04\\
\noalign{\smallskip}
 5780  &   4.50  &    0.0  &  --0.08  & --0.08 & --0.05 & --0.06 & --0.04 & --0.05 & --0.20 & --0.21 & --0.10 $\pm$ 0.05\\
 5780  &   4.50  &   --1.0  &  --0.06  & --0.07 & --0.16 & --0.18 & --0.05 & --0.05 & --0.27 & --0.29 & --0.14 $\pm$ 0.08\\
 5780  &   4.50  &   --2.0  &  --0.05  & --0.05 & --0.34 & --0.32 & --0.05 & --0.05 & --0.10 & --0.12 & --0.13 $\pm$ 0.10\\
 5780  &   4.50  &   --3.0  &         &       & --0.23 & --0.16 &       &       &       &       & --0.19 $\pm$ 0.04\\
\noalign{\smallskip}
 5780  &   3.50  &    0.0  &  --0.17  & --0.18 & --0.10 & --0.10 & --0.06 & --0.08 & --0.43 & --0.43 & --0.19 $\pm$ 0.12\\
 5780  &   3.50  &   --1.0  &  --0.11  & --0.11 & --0.33 & --0.35 &       &       & --0.39 & --0.43 & --0.29 $\pm$ 0.12\\
 5780  &   3.50  &   --2.0  &         &       & --0.56 & --0.52 &       &       &       &       & --0.54 $\pm$ 0.02\\
 5780  &   3.50  &   --3.0  &         &       & --0.27 & --0.17 &       &       &       &       & --0.22 $\pm$ 0.05\\
\noalign{\smallskip}
 6500  &   4.50  &    0.0  &  --0.07  & --0.09 & --0.11 & --0.15 & --0.03 & --0.04 & --0.28 & --0.30 & --0.13 $\pm$ 0.08\\
 6500  &   4.50  &   --1.0  &         &       & --0.38 & --0.41 &       &       & --0.25 & --0.30 & --0.33 $\pm$ 0.06\\
 6500  &   4.50  &   --2.0  &         &       & --0.45 & --0.38 &       &       &       &       & --0.41 $\pm$ 0.04\\
 6500  &   4.50  &   --3.0  &         &       & --0.13 & --0.10 &       &       &       &       & --0.11 $\pm$ 0.02\\
\noalign{\smallskip}
 6500  &   3.50  &    0.0  &  --0.12  & --0.13 & --0.22 & --0.31 & --0.05 & --0.06 & --0.47 & --0.52 & --0.23 $\pm$ 0.15\\
 6500  &   3.50  &   --1.0  &         &       & --0.64 & --0.61 &       &       & --0.32 & --0.40 & --0.49 $\pm$ 0.02\\
 6500  &   3.50  &   --2.0  &         &       & --0.54 & --0.43 &       &       &       &       & --0.49 $\pm$ 0.06\\
 6500  &   3.50  &   --3.0  &         &       & --0.13 & --0.09 &       &       &       &       & --0.11 $\pm$ 0.02\\
\noalign{\smallskip}\hline
\end{tabular}}
\end{table}