\begin{table}%t2
   %\centering
\par
      \caption{Volume limited subsamples.\label{tableVL}} 
           \begin{tabular}{ccc} 
            \hline \hline 
            \noalign{\smallskip} 
            Lim. distance     &  Lim. abs. magnitude & Number of gal. \\ 
            \noalign{\smallskip} 
            \hline 
            \noalign{\smallskip} 
          30 Mpc & --17.9  & 2504 \\ 
          50 Mpc   & --19  &  4434 \\ 
	100 Mpc   & --20.5 & 2814 \\
            \noalign{\smallskip} 
            \hline 
         \end{tabular} 
   \end{table}