\begin{table}%T2
\par
%\centering
\par
\caption{\label{TableBinaries} System parameters of CVs containing an \protect$ 0.5~ M_{\sun }\protect $
donor as shown in Fig.~\ref{Fig:CV:ZAMS:sf}.}
\begin{tabular}{c|cccccc}
\hline \hline 
Model No.&
$ M_{1}/M_{\sun } $&
$q$&
$ \bar{\eta } $&
$ \nu  $&
$ \zeta _{\rm R} $&
$ \alpha  $\\
\hline 
%\hline 
1&
0.8&
$ \vphantom {\sqrt{\frac{5}{8}}}\frac{5}{8} $&
1&
--&
--0.35&
0.3\\
%\hline  
2&
1.2&
$ \vphantom {\sqrt{\frac{5}{8}}}\frac{5}{12} $&
0&
--&
--1.20&
0.3\\
%\hline  
3&
0.8&
$ \vphantom {\sqrt{\frac{5}{8}}}\frac{5}{8} $&
0&
$ q $&
--0.89&
0.3\\
%\hline  
4&
0.8&
$ \vphantom {\sqrt{\frac{5}{8}}}\frac{5}{8} $&
0&
$ q $&
--0.89&
0.1\\
\hline
\end{tabular}
\end{table}