\begin{table}%T1
\par
\caption{\label{tab1}Atmospheric parameters used for spectrum synthesis.}
%\centerline
{
\begin{tabular}{l | c c c }
\hline\hline
  &HD~965$^{1}$    &HD~116114$^{2}$    &33~Lib$^{2}$\\
\hline
$T_{\rm{eff}}$ [K]                 &7400            &8000               &7550        \\
${\rm{log}}~g$                     &3.6             &4.0                &4.3         \\
$v~{\rm{sin}}~i$ [$\rm{km~s^{-1}}$]&3               &3                  &$\le$$1$     \\
$\left<B\right>$ [kG]                         &4.4             &6.0                &4.7         \\
\hline
\end{tabular}}
\smallskip
{References}: 1: Hubrig et~al.\ (\cite{Hubrig}); 2: Nesvacil et~al.\ (\cite{Nesvacil}).
\end{table}