\begin{table}%t5
\caption{\label{tab5}Result of classification by SLP.}
%\centering
\par
\begin{tabular}{rllllll}
\hline
\hline
&2D space&&5D space&&10D space\\
\hline
Classified$\downarrow$known$\to$& AGNs &S\&G& AGNs &S\&G& AGNs &S\&G\\
\hline
        AGNs &826&62&826&51&825&51\\
        S\&G &2&1884&2&1895&3&1895\\
\hline
   Accuracy&99.76\%&96.81\%&99.76\%&97.38\% & 99.64\%  & 97.38\% \\
\hline
Total accuracy&97.69\% &&98.09\% &&98.05\%\\
\hline
\end{tabular}
\end{table}