\begin{table}%T3
\caption{Fe~II fluorescence lines observed in AG~Peg.}\label{t3}
%\centerline
{
\begin{tabular}{lclccr} 
\hline\hline
Pumping & Pumped level & Lower level & $\lambda_{\rm lab}$ (\AA)$^{a}$ & Peak intensity$^{b}$    \\  \hline
Pumping line:    &                                               &                &    \\
Narrow C~IV $\lambda$1548.187 & y$^4$H$_{11/2}$  & a$^2$G$_{9/2}$             & 1975.55 & 5  \\
Pumped channel:  &                  & a$^2$H$_{11/2}$            & 2168.11 & 3  \\
1548.204~\AA\    &                  & a$^4$H$_{13/2}$            & 2211.81 & 3  \\
                 &                  & a$^4$H$_{11/2}$            & 2220.59 & 12 \\         
                 &                  & a$^4$H$_{9/2}$             & 2228.07 & 12 \\
                 &                  & b$^4$F$_{9/2}$             & 2281.73 & 2  \\
                 &                  & a$^4$G$_{11/2}$            & 2436.96 & 28 \\
                 &                  & a$^4$G$_{9/2}$             & 2459.53 & 27 \\
                 &                  & b$^2$H$_{11/2}$            & 2481.80 & 36 \\
                 &                  & b$^2$H$_{9/2}$             & 2493.10 & 44 \\
                 &                  & b$^2$G$_{9/2}$             & 2772.00 & 32 \\
                 &                  & a$^2$I$_{13/2}$            & 2977.26 & 1  \\
                 &                  & c$^2$G$_{9/2}$             & 3030.57 & 1  \\  \hline
Pumped channel:   & w$^2$D$_{3/2}$   & a$^2$F$_{5/2}$             & 1965.92 & 1  \\ 
1548.411~\AA\    &                  & b$^2$F$_{5/2}$             & 2142.46 & 6  \\
                 &                  & c$^2$D$_{5/2}$             & 2479.98 & 33 \\
                 &                  & c$^2$D$_{3/2}$             & 2483.08 & 27 \\  
                 &                  & c$^2$F$_{5/2}$             & 2979.95 & 8  \\  \hline
Pumping line:    & v$^2$G$_{7/2}$   & c$^2$F$_{5/2}$           & 2605.82 & 3  \\ 
Narrow N~V $\lambda$1242.804                 &                  &                            &         &  \\
Pumped channel:   & & & & \\
1242.741~\AA\ & & & & \\ \hline
Pumping line:    &                     &                           &      &         &    \\       
Broad C~IV $\lambda$1548.187 & y$^{2}$D$_{5/2}$ & a$^{4}$F$_{5/2}$  & 1558.54 & 5  \\
Pumped channel:   &                  & b$^{2}$P$_{3/2}$           & 2426.42 & 2  \\
1548.697~\AA\    &                  & a$^{4}$G$_{7/2}$           & 2437.90 & 1  \\
                 &                  & a$^{2}$F$_{7/2}$           & 2519.81 & 3  \\
                 &                  & a$^{2}$F$_{5/2}$           & 2539.35 & 1  \\
                 &                  & b$^{4}$D$_{3/2}$           & 2806.15 & 1  \\
                 &                  & b$^{4}$D$_{5/2}$           & 2808.00 & 2  \\ \hline
\end{tabular}}
\par
\medskip
$^{a}$ Vacuum wavelengths. \\
$^{b}$ Mean value of the peak intensities during 1978$-$1995 in units of  
10$^{-13}$~erg~cm$^{-2}$~s$^{-1}$~\AA$^{-1}$. 
\end{table}