\begin{table}%T2
\par
  \caption{\label{linelist}Observed                   relative line fluxes,                                             on a scale where H$\beta=100$.}
 %\centering
\par
 \begin{tabular}{cccccccccc}
 \hline
 \hline
 \noalign{\smallskip}
 $\lambda_{\rm obs}$&$F(\lambda)$&                  $I(\lambda)$&Ion&$\lambda_{\rm lab}$                           &Mult&Lower term&Upper term&$g_1$&$g_2$\\
 \noalign{\smallskip}
 \hline
 \noalign{\smallskip}
        1640.13&5.40E+00 & 3.09E+01 & He II   &  1640.42 & U12      & 2p+ 2P*    &  3d+ 2D   &8   &18  \\
        1907.53&1.09E+01 & 7.16E+01 & [C III]  &  1907.00 &           & 2s2 1S    &  2p 3P     &  1 & 5 \\
             *&    * &         * & C III]  &  1909.00 &           &  2s2 1S    &    2p 3P &  1 &  3 \\
        3725.79&3.95E+01 & 5.85E+01 & [O II]   &  3726.03 & F1        & 2p3 4S*  &  2p3 2D* &  4 &  4 \\
          *&      * &         * & [O II]   &  3728.82 & F1        & 2p3 4S*  &  2p3 2D* &  4 &  6 \\
        3748.68&1.64E+00 & 2.42E+00 &H 12  &3750.15  &H12        & 2p+ 2P*  &  12d+ 2D &  8 & * \\
\par
        3770.09& 1.64E+00 & 2.40E+00 &H 11  &3770.63  &H11        &2p+ 2P*   &11d+ 2D  & 8 & *\\
        3796.82& 2.70E+00 &  3.93E+00 &H 10  &3797.90  &H10       &2p+ 2P*   &10d+ 2D &  8 & *\\
        3818.52& 5.22E-01 &  7.54E-01 & He I &3819.62  &V22       &2p  3P*   &6d  3D &  9& 15\\
        3834.30&4.29E+00 & 6.16E+00 & H 9      &  3835.39 & H9        & 2p+ 2P*  &  9d+ 2D  &  8 &  * \\
        3867.83&9.61E+01 & 1.37E+02 & [Ne III] &  3868.75 & F1        & 2p4 3P   &  2p4 1D  &  5 &  5 \\
        3887.82&1.18E+01 & 1.66E+01 & H 8      &  3889.05 & H8        & 2p+ 2P*  &  8d+ 2D  &  8 &  * \\
          * &      * &         * & He I     &  3888.65 & V2        & 2s  3S   &  3p  3P* &  3 &  9 \\
        3967.07&4.16E+01 & 5.74E+01 & [Ne III] &  3967.46 & F1        & 2p4 3P   &  2p4 1D  &  3 &  5 \\
            *&    * &         * & H 7      &  3970.07 & H7        & 2p+ 2P*  &  7d+ 2D  &  8 & 98 \\
        4009.09&1.78E-01  & 2.43E-01  &He I  &4009.26  &V55       &2p  1P*   &7d  1D   &3  &5\\
        4025.50&2.05E+00  & 2.78E+00  & He I & 4026.21 &V18       &2p  3P*   &5d  3D   &9 &15\\
        4041.34&1.02E-01 &1.38E-01   & N II  & 4041.31&V39b      &3d  3F*  &4f 2[5]   &9 &11\\
        4043.25&6.45E-02 &8.68E-02   & N II  & 4043.53&V39a      &3d  3F*  &4f 2[4]   &7 & 9\\
        4068.37&6.92E+00 & 9.25E+00 & [S II]   &  4068.60 & F1        & 2p3 4S*  &  2p3 2P* &  4 &  4 \\
          *&      *&          *&    O II      &  4069.62  & V10      & 3p  4D*   &3d  4F   &2  &4\\
          *&      * &         * & O II     &  4069.89 & V10       & 3p  4D*  &  3d  4F  &  4 &  6 \\
        4072.00&1.60E-01 & 2.13E-01  &O II   & 4072.16&V10       &3p  4D*  &3d  4F    &6 & 8\\
        4076.05&2.46E+00 & 3.28E+00 & [S II]   &  4076.35 & F1        & 2p3 4S*  &  2p3 2P* &  2 &  4 \\
        4097.12&1.12E+00 &1.48E+00   & N III &4097.33 &V1        &3s  2S    &3p  2P*  &2  &4\\
                &  *      &*          &O II   &4097.25 &V20       &3p  4P*   &3d  4D   &2 & 4\\
                & *        &*         &O II   &4097.26 &V48b      &3d  4F    &4f  G4* & 8 &10\\
                &*         &*         &O II   &4098.24 &V46a      &3d  4F    &4f  D3* & 4 & 6\\
        4101.47&1.91E+01 & 2.53E+01 & H 6      &  4101.74 & H6        & 2p+ 2P*  &  6d+ 2D  &  8 & 72 \\
        4120.13&4.15E-01&   5.45E-01 & O II  &4120.28 &V20       &3p  4P*  & 3d  4D   &6  &6\\
        4143.71&1.06E-01&   1.38E-01 & He I&  4143.76 &V53       &2p  1P*  & 6d  1D  & 3 & 5\\
        4155.81&9.75E-02&    1.26E-01 & O II & 4156.53 &V19       &3p  4P* &  3d  4P &  6 & 4\\
        4266.71&4.26E-01&    5.31E-01 & C II &4267.15  &V6        &3d  2D   & 4f  2F* &10& 14\\
        4277.64&3.26E-01&    4.05E-01 &O II  & 4275.55 &V67a       &3d  4D   & 4f  F4* & 8 &10\\
        *&         *&           *&     O II  & 4275.99 &V67b      &3d  4D    & 4f  F3*  &4 & 6\\
          *&        *&           *&    O II  &4276.28  & V67b     & 3d  4D   & 4f  F3*  &6 & 6\\
         *&        *&           *&     O II  &4276.75  &V67b      &3d  4D    &4f  F3*  &6  &8\\
         *&         *&           *&    O II  &4277.43  &V67c      &3d  4D    &4f  F2*  &2  &4\\
         *&         *&           *&    O II  &4277.89  &V67b      &3d  4D    &4f  F3*  &8  &8\\
        4281.26&7.45E-02&     9.25E-02 & O II &4281.32  &V53b     &3d  4P   & 4f  D2*  &6 & 6\\
        4340.23&3.85E+01 & 4.68E+01 & H 5      &  4340.47 & H5        & 2p+ 2P*  &  5d+ 2D  &  8 & 50 \\
        4348.91&2.52E-01 & 3.05E-01 &  O II     & 4349.43 &V2        &3s  4P    &3p  4P* & 6 & 6\\
\par
        4362.99&8.49E+00 & 1.02E+01 & [O III]  &  4363.21 & F2        & 2p2 1D   &  2p2 1S  &  5 &  1 \\
        4378.45&5.93E-01 &  7.10E-01   &N III    &4379.11   &V18        &4f 2F*    &5g 2G     &14  &18\\
        4387.73&6.16E-01 &  7.34E-01 &He I  &4387.93      & V51       &2p  1P*   &5d  1D   &3  &5
\\
        4471.34&5.18E+00 & 5.99E+00 & He I     &  4471.50 & V14       & 2p  3P*  &  4d  3D  &  9 & 15 \\
        4477.59&3.19E-01&    3.68E-01 & O II  &4477.90 &V88       &3d  2P   & 4f  G3*  &4 & 6\\
        4510.91&3.19E-01&    3.64E-01 & N III &4510.91 &V3        &3s' 4P*  & 3p' 4D   &4 & 6\\
        4608.96&4.79E-01&    5.27E-01 & N II  &4607.16  &V5        &3s  3P*  & 3p  3P   &1 & 3\\
               &*        &*           & O II  &4609.44  &V92a      &3d  2D   & 4f  F4*  &6 & 8\\
               &*        &*           &O II   &4610.20  &V92c      &3d  2D    &4f  F2*  &4  &6\\
        4634.12&6.39E-01&  6.96E-01  & N III  &4634.14 &V2        &3p  2P*   &3d  2D   &2 & 4\\
        4640.78 &1.19E+00 &1.29E+00  & N III &4640.64& V2        &3p  2P*   &3d  2D  & 4 & 6\\
        4676.50&1.28E-01 &  1.37E-01& O II  &4676.24&V1        &3s  4P    &3p  4D*  &6  &6\\
        4685.71&4.08E+00 & 4.36E+00 & He II    &  4685.68 &  3.4      & 3d+ 2D   &  4f+ 2F* & 18 & 32 \\
        4711.39&3.01E+00 & 3.19E+00 & [Ar IV]  &  4711.37 & F1        & 3p3 4S*  &  3p3 2D* &  4 &  6 \\
        4713.12&7.64E-01 & 8.07E-01 & He I     &  4713.17 & V12       & 2p  3P*  &  4s  3S  &  9 &  3 \\
        4724.43&2.56E-01 & 2.70E-01 & [Ne IV]   &  4724.15 & F1        & 2p3 2D*  &  2p3 2P* &  4 &  4 \\
          *&      * &         * & [Ne IV]  &  4725.62 & F1        & 2p3 2D*  &  2p3 2P* &  4 &  2 \\
        4740.25&4.26E+00 & 4.46E+00 & [Ar IV]  &  4740.17 & F1        & 3p3 4S*  &  3p3 2D* &  4 &  4 \\
        4861.45&1.00E+02 & 1.00E+02 & H 4      &  4861.33 & H4        & 2p+ 2P*  &  4d+ 2D  &  8 & 32 \\
        4922.15&1.55E+00 & 1.51E+00  &O II      & 4924.53  &V28       & 3p  4S*   &3d  4P   &4  &6 \\
        4931.12&5.32E-01& 5.24E-01& [O III] & 4931.80&F1       &2p2 3P    &2p2 1D  &*  &*\\
        4959.02&4.65E+02 & 4.48E+02 & [O III]  &  4958.91 & F1        & 2p2 3P   &  2p2 1D  &  3 &  5 \\
        5006.27&1.40E+03 & 1.32E+03 & [O III]  &  5006.84 & F1        & 2p2 3P   &  2p2 1D  &  5 &  5 \\
        5198.21&1.75E+00& 1.54E+00 & [N I]  &5199.84&F1        &2p3 4S*   &2p3 2D* & 4 & 4\\
        5518.70& 1.34E+00 & 1.06E+00 & [Cl III] &  5517.66 & F1        & 2p3 4S*  &  2p3 2D* &  4 &  6 \\
        5537.85&1.33E+00 & 1.04E+00 & [Cl III] &  5537.60 & F1        & 2p3 4S*  &  2p3 2D* &  4 &  4 \\
        5577.69&6.30E-01 & 4.90E-01 & [O I]    &  5577.34 & F3        & 2p4 1D   &  2p4 1S  &  5 &  1 \\
        5754.34&6.56E+00 & 4.87E+00 & [N II]   &  5754.60 & F3        & 2p2 1D   &  2p2 1S  &  5 &  1 \\
        5875.43&2.51E+01 & 1.81E+01 & He I     &  5875.66 & V11       & 2p  3P*  &  3d  3D  &  9 & 15 \\
        6300.37&1.37E+01 & 8.90E+00 & [O I]    &  6300.34 & F1        & 2p4 3P   &  2p4 1D  &  5 &  5 \\
        6312.08&6.19E+00 & 4.01E+00 & [S III]  &  6312.10 & F3        & 2p2 1D   &  2p2 1S  &  5 &  1 \\
           *&     * &         * & He II    &  6310.80 &  5.16     & 5g+ 2G   & 16h+ 2H* & 50 &  * \\
        6364.06&3.67E+00 & 2.35E+00 & [O I]    &  6363.78 & F1        & 2p4 3P   &  2p4 1D  &  3 &  5 \\
        6548.20&1.02E+02 & 6.28E+01 & [N II]   &  6548.10 & F1        & 2p2 3P   &  2p2 1D  &  3 &  5 \\
        6563.02&4.73E+02 & 2.90E+02 & H 3      &  6562.77 & H3        & 2p+ 2P*  &  3d+ 2D  &  8 & 18 \\
        6583.62&3.13E+02 & 1.90E+02 & [N II]   &  6583.50 & F1        & 2p2 3P   &  2p2 1D  &  5 &  5 \\
        6678.35&7.09E+00 & 4.23E+00 & He I     &  6678.16 & V46       & 2p  1P*  &  3d  1D  &  3 &  5 \\
        6716.66&1.65E+01 & 9.78E+00 & [S II]   &  6716.44 & F2        & 2p3 4S*  &  2p3 2D* &  4 &  6 \\
        6731.03&3.05E+01 & 1.80E+01 & [S II]   &  6730.82 & F2        & 2p3 4S*  &  2p3 2D* &  4 &  4 \\
        7065.33&1.03E+01 & 5.70E+00 & He I     &  7065.25 & V10       & 2p  3P*  &  3s  3S  &  9 &  3 \\
        7135.85&4.51E+01 & 2.46E+01 & [Ar III] &  7135.80 & F1        & 3p4 3P   &  3p4 1D  &  5 &  5 \\
        7280.90& 9.57E-01&5.07E-01 & He I & 7281.35&V45       &2p  1P*   &3s  1S   &3 & 1\\
        7319.71&  1.04E+01 &5.48E+00  & [O II]   &  7318.92 & F2        & 2p3 2D*  &  2p3 2P* &  6 &  2 \\
        * &            *    & *        & [O II]   &  7319.99 & F2        & 2p3 2D*  &  2p3 2P* &  6 &  4 \\
        7329.92& 8.28E+00 & 4.35E+00 & [O II]   &  7329.67 & F2        & 2p3 2D*  &  2p3 2P* &  4 &  2 \\
         *&     * &         * & [O II]   &  7330.73 & F2        & 2p3 2D*  &  2p3 2P* &  4 &  4 \\
\hline
 \end{tabular}
  \end{table}