\begin{table}%T1
%\centering
\par
\caption{Irradiated model  parameters.}\label{t1}
 {
\begin{tabular}{ccccc}                         
\hline \hline                        
 $T_{\rm eff}$ & log~$g$ & $T^*$ & log~$g$ &  $r$   \\ 
\hline  
3500 K     & 4.5   & 7000 K& 4.0 & 0.10  \\
3500 K     & 4.5   & 7000 K& 4.0 & 0.20  \\
3500 K     & 4.5   & 7000 K& 4.0 & 0.30  \\
3500 K     & 4.5   & 9857 K& 4.0 & 0.10  \\
3500 K     & 4.5   & 9857 K& 4.0 & 0.20  \\
3500 K     & 4.5   & 9857 K& 4.0 & 0.30  \\
3500 K     & 4.5   & 13~905 K& 4.0 & 0.10  \\
3500 K     & 4.5   & 13~905 K& 4.0 & 0.20  \\
4000 K     & 4.5   & 7000 K& 4.0 & 0.10  \\
4000 K     & 4.5   & 7000 K& 4.0 & 0.20  \\
4000 K     & 4.5   & 7000 K& 4.0 & 0.30  \\
4000 K     & 4.5   & 9857 K& 4.0 & 0.10  \\
4000 K     & 4.5   & 9857 K& 4.0 & 0.20  \\
4000 K     & 4.5   & 9857 K& 4.0 & 0.30  \\
4000 K     & 4.5   & 13~905 K& 4.0 & 0.10  \\
4000 K     & 4.5   & 13~905 K& 4.0 & 0.20  \\
4500 K     & 4.5   & 7000 K& 4.0 & 0.10  \\
4500 K     & 4.5   & 7000 K& 4.0 & 0.20  \\
4500 K     & 4.5   & 7000 K& 4.0 & 0.30  \\
4500 K     & 4.5   & 9857 K& 4.0 & 0.10  \\
4500 K     & 4.5   & 9857 K& 4.0 & 0.20  \\
4500 K     & 4.5   & 9857 K& 4.0 & 0.30  \\
4500 K     & 4.5   & 13~905 K& 4.0 & 0.10  \\
4500 K     & 4.5   & 13~905 K& 4.0 & 0.20  \\
4500 K     & 4.5   & 13~905 K& 4.0 & 0.10  \\
4500 K     & 4.5   & 13~905 K& 4.0 & 0.20  \\
5000 K     & 4.5   & 7000 K& 4.0 & 0.10  \\
5000 K     & 4.5   & 7000 K& 4.0 & 0.20  \\
5000 K     & 4.5   & 7000 K& 4.0 & 0.30  \\
5000 K     & 4.5   & 9857 K& 4.0 & 0.10  \\
5000 K     & 4.5   & 9857 K& 4.0 & 0.20  \\
5000 K     & 4.5   & 9857 K& 4.0 & 0.30  \\
5000 K     & 4.5   & 13~905 K& 4.0 & 0.10  \\
5000 K     & 4.5   & 13~905 K& 4.0 & 0.20  \\
5000 K     & 4.5   & 13~905 K& 4.0 & 0.10  \\
5000 K     & 4.5   & 13~905 K& 4.0 & 0.20  \\
5500 K     & 4.5   & 7000 K& 4.0 & 0.10  \\
5500 K     & 4.5   & 7000 K& 4.0 & 0.20  \\
5500 K     & 4.5   & 7000 K& 4.0 & 0.30  \\
5500 K     & 4.5   & 9857 K& 4.0 & 0.10  \\
5500 K     & 4.5   & 9857 K& 4.0 & 0.20  \\
5500 K     & 4.5   & 9857 K& 4.0 & 0.30  \\
5500 K     & 4.5   & 13~905 K& 4.0 & 0.10  \\
5500 K     & 4.5   & 13~905 K& 4.0 & 0.20  \\
5500 K     & 4.5   & 13~905 K& 4.0 & 0.10  \\
5500 K     & 4.5   & 13~905 K& 4.0 & 0.20  \\
6000 K     & 4.5   & 7000 K& 4.0 & 0.10  \\
6000 K     & 4.5   & 7000 K& 4.0 & 0.20  \\
6000 K     & 4.5   & 7000 K& 4.0 & 0.30  \\
6000 K     & 4.5   & 9857 K& 4.0 & 0.10  \\
6000 K     & 4.5   & 9857 K& 4.0 & 0.20  \\
6000 K     & 4.5   & 9857 K& 4.0 & 0.30  \\
6000 K     & 4.5   & 13~905 K& 4.0 & 0.10  \\
6000 K     & 4.5   & 13~905 K& 4.0 & 0.20  \\
6000 K     & 4.5   & 13~905 K& 4.0 & 0.10  \\
6000 K     & 4.5   & 13~905 K& 4.0 & 0.20  \\
6500 K     & 4.5   & 7000 K& 4.0 & 0.10  \\
6500 K     & 4.5   & 7000 K& 4.0 & 0.20  \\
6500 K     & 4.5   & 7000 K& 4.0 & 0.30  \\
6500 K     & 4.5   & 9857 K& 4.0 & 0.10  \\
6500 K     & 4.5   & 9857 K& 4.0 & 0.20  \\
6500 K     & 4.5   & 9857 K& 4.0 & 0.30  \\
6500 K     & 4.5   & 13~905 K& 4.0 & 0.10  \\
6500 K     & 4.5   & 13~905 K& 4.0 & 0.20  \\
6500 K     & 4.5   & 13~905 K& 4.0 & 0.10  \\
6500 K     & 4.5   & 13~905 K& 4.0 & 0.20  \\
\hline
\end{tabular}}
\end{table}