\begin{table}%t4
\caption{Comparison of calculated  with observed line ratios (\Hb~$=$ 1).}\label{tab4}
%\centerline
{
\begin{tabular}{ l l l l l l l l l l l } 
\hline \hline
 Line &   D3 &MB3& D9 &MB9  & D18 &MB18  & D34,35 &MB34 & D38,40&MB38   \\
 region & SW&--& SW&--&SW&--&SW&--&SW&--\\
      &Obs.$^1$ & Calc. & Obs. & Calc. & Obs. & Calc. &Obs.&Calc.&Obs.&Calc.\\
\hline
\ [OIII]4959+5007 & 2.92&2.91 & 1.82& 1.84&  1.186 & 1.13 & -- &--&   2.17& 2.15    \\
\ [NII] 5755&  0.22 & 0.5   & 0.18& 0.5 &   0.188 &0.5 &   -- &--&   0.148& 0.57  \\ 
\ HeI 5876&  0.19 & 0.166 & 0.116& 0.15&   0.215 &0.17  & 0.15 :&0.196& 0.08& 0.15   \\
\ [OI] 6300+6364 & 0.79& 1.13 & 1.0&1.08&   2.58& 2.0   & 1.39 &1.16  & 0.734 & 0.64 \\
\ [NII] 6548+6583 & 5.87& 5.9 &   6.09&6.3&      9.2 &6.4  & 5.07&5.2 & 3.76& 6.11  \\
\ [SII] 6717  & 0.96 & 0.83& 0.67& 0.78&     1.28&1.9  &  0.39 &0.47& 0.2& 0.26    \\
\ [SII] 6730 &  1.59& 1.1  & 1.30 &1.1&   2.55&2.0  &  0.78 &0.85 & 0.38& 0.59  \\
\ H$\alpha^2$  & 69.&-- & 164.&-- & 74.2&-- & 39.5&--  & 136.6& --\\
\ $E(B-V)^3$   &0.8969&--& 0.8034&--& 0.9648 &--& 0.9005$^4$ &--& 0.9077 &--\\
\ $w$(m1)       &-- &12  & -- &20  &--  &10 &-- &3  &-- &25 \\
\ $w$(m3)       &-- &12  &--  &12  &--  &10 &-- &7  &-- &5 \\
\ $w$(m4)      &--  & 0  & -- & 0  &--  &0  &-- & 0 &-- &8 \\    
\ $w$(m5)       &-- &3   & -- &3   &--  &0  &-- &3  &-- &1   \\
\ $w$(m6)      &--  &3   & -- &3   &--  &1  & --&7  & --&2 \\
\ $w$(m7)      &--  &1   & -- & 1  &--  &0  &-- &1  &-- &0\\	  
\ $w$(m8)     &--   &1.8 & -- & 1  &--  &4  &-- & 0 &-- &4 \\    
\ $w$(m9)      &--  &6   & -- &6   &--  &15 &-- &1  &-- &0  \\
\ CF (10$^{-10}$) &--&1.5 &--&3. &--&0.5&--&5.9 &--& 2.3\\
\hline
\end{tabular}}
\medskip
$^1$ Observations by Blair et~al. (\cite{Bla91}, Table~\ref{tab2}). \\
$^2$ In 10$^{-15}$~\erg. \\
$^3$ Reddening correction assumes intrinsic \Ha/\Hb~$=$ 3.0. \\
$^4$ A $E(B-V)=$ 0.9005  means that  extinction of bright filaments is assumed.
\end{table}