\begin{table}%t3
\caption{Comparison of calculated  with observed line ratios (\Hb~$=$ 1).}\label{tab3}
%\centerline
{
\begin{tabular}{ l l l l l l l l l llll } 
\hline \hline
 Line &1 &ML1& 2&ML2 & 3&ML3& 4&ML4&5 &ML5&6&ML6\\
      &Obs.$^1$ & Calc. & Obs. & Calc. & Obs. & Calc. &Obs.&Calc.&Obs.&Calc.&Obs.&Calc.\\
\hline
\ [OII] 3727+3729 & (7) & 8.5& --    & --  & 11.    &10.5  &--    & --  & 7.   &9.5    &--     &-- \\
\ [NeIII] 3869+3968 & 0.94& 0.6 & --   & --  & --     & --   &--    &  -- & --    & --     &--     &-- \\
\ [SII] 4069+4076 & 1.59 &1.87&0.97 & 1.9&   1.42 &1.87 &1.47 &  1.58&1.33 & 1.8  &--     & --  \\
\ [OIII] 4363 & 0.2  &0.3 &--    &--   &  0.27 &0.24  &0.12 &0.27& --    & --     & --    &--  \\
\ HeII 4686 & (0.01) &0.04&--    &--   & --     &  --   & 0.06&0.07& --    &  --    & --    & -- \\
\ [OIII] 5007+ & 3.32&3.99&3.08 &3.2   & 2.7   &2.88  & 3.4 &3.59& 3.78 & 4.2  & 2.02 &2.26  \\
\ [FeII] 5159  & 0.25& 0.27&(0.03)&0.25  & 0.17  &0.28  & 0.29&0.3 & 0.12 & 0.33  & 0.05 & 0.27\\
\ [NI] 5199+ 5200 & 0.03 &0.07 &(0.07)&0.06 & 0.11  &0.10  & 0.05&0.1  &0.05   &0.117 & --   &-- \\
\ [FeIII] 5270& 0.10& 0.29& -- & --    & 0.04  &0.3   & 0.07&0.2 &0.05   &0.26&--   & -- \\
\ [NII] 5755& 0.15    &0.49& -- &  --  &0.20   &0.5   & 0.18&0.4 &0.09   &0.4& 0.05&0.5   \\
\ HeI 5876&   0.16    &0.18&-- & --  &0.13    &0.17  &0.11 &0.18&0.06   &0.2& 0.08& 0.156\\
\ [OI] 6300+6364 & 1.5    &1.1& 1.03 &0.94&1.84    &1.11 &1.83 &1.21&1.41   &1.46 &0.84&0.98 \\
\ [NII] 6548+6583 & 6.94  &5.4& 6.13 &5.56&7.69    &5.9   &7.0  &4.82&8.2    &5.5& 5.97&6.1   \\
\ [SII] 6717  & 0.52  &0.50 & 0.36 &0.4 &0.72    &0.75  &0.51 & 0.61&0.66   &0.77& 0.67 & 0.64  \\
\ [SII] 6730 &  1.02  &0.83& 0.80 &0.75& 1.41   &1.00 &1.04 &1.08&1.42   &1.13 &1.28  &1.0 \\
\    $c^2$        &  1.51  &--  & 2.45&  --&  1.26  &--&   1.28& --&     1.35& -- & 1.42&--\\
\   $w$(m1)     &   --    &3  &  --   &3  & --     &10   &  --  &  0 & --     &3     &--   & 15 \\
\   $w$(m3)      &  --    &5  &  --   &7   &  --     &9  &  --  & 2   & --     &2    & --   & 12 \\
\   $w$(m4)      &  --    &0  &  --   &0   &  --     & 0 &  --  & 1.5 & --     & 0   & --   & 0  \\
\   $w$(m5)     &   --    &3  &  --   &3   &  --     & 3   &   --&  0  & --     & 0  &  --   & 3  \\
\   $w$(m6)     &   --    &3  &  --   &3   & --     & 3   &  -- &  1.5& --     &3   &  --   & 3   \\      
\   $w$(m7)     &   --    &1  &  --   &1 &  --     & 1   &  -- &  0  & --     & 0  &  --   & 1 \\
\   $w$(m8)     &   --    &0   &  --   &0 &  --     & 7   &  -- &   0 & --     & 0  &--   & 7  \\
\   $w$(m9)     &   --    &1  &  --   &1 &  --     & 4   &  -- & 2   & --     &1    &--   & 4  \\
\hline
\end{tabular}}
\medskip
$^1$ Observations by Leibowitz \& Danziger (\cite{Lei83}, Table~\ref{tab3}). \\
$^2$ Adopted for the de-reddened spectra.
\end{table}