\begin{table}%T6
\caption{\label{max_dev}Maximum sensitivity of the abundance ratios to assorted \mbox{parameters}. }
%\centering
\par
\begin{tabular}{llrl}
\hline\hline
Ratio & Changing parameter & MRV & Set of parameter \\
\hline
SO$_2$/SO & Time & 16 & 100~K, $10^7$~cm$^{-3}$, Mod.~3\\
& Temperature & 6 & $10^4$~yr, $10^5$~cm$^{-3}$, Mod.~4\\
& Density & 125 & $10^4$~yr, 100~K, Mod.~3\\
& Model & 20 & $10^3$~yr, 100~K, $10^5$~cm$^{-3}$\\
\hline
SO$_2$/H$_2$S & Time & 330 & 300~K, $10^5$~cm$^{-3}$, Mod.~2\\
& Temperature & 630 & $10^3$~yr, $10^7$~cm$^{-3}$, Mod.~4\\
& Density & 5000 & $10^3$~yr, 300~K, Mod.~4\\
& Model & 3150 & $10^4$~yr, 300~K, $10^7$~cm$^{-3}$\\
\hline
OCS/H$_2$S & Time & 6 & 100~K, $10^7$~cm$^{-3}$, Mod.~2\\
& Temperature & 3 & $10^4$~yr, $10^7$~cm$^{-3}$, Mod.~2\\
& Density & 10 & $10^4$~yr, 100~K, Mod.~2\\
& Model & 30 & $10^4$~yr, 100~K, $10^7$~cm$^{-3}$\\
\hline
\end{tabular}
\end{table}