\begin{table}%T2
\caption{Best-fit parameters for the EPIC spectra of the four sources in
Table~\ref{tab:sources}. Note that the fit to $\sigma$~Ori E refers to the
global (quiescent+flare) spectrum. Errors are 90\% confidence ranges for one
interesting parameter.}\label{tab:fit2T}
%\centerline
{
\begin{tabular}{llllclll}
\hline\hline\noalign{\smallskip}
  &  MOS1 & MOS2& PN & \qquad\qquad & MOS1 & MOS2& PN\\
\hline \noalign{\smallskip}
 &\multicolumn{3}{c}{\bf $\sigma$~Ori~AB} & &
\multicolumn{3}{c}{\bf $\sigma$~Ori~E} \\[6pt]
$T_1$ (keV)& 
 $\rm 0.13_{-0.05}^{+0.07}$& $\rm 0.13_{-0.05}^{+0.09}$& $\rm 0.17_{-0.07}^{+0.31}$ & &
 $\rm 0.75_{-0.20}^{+0.11}$& $\rm 0.55_{-0.13}^{+0.23}$& $\rm 0.41_{-0.04}^{+0.05}$\\[3pt]
$T_2$ (keV)& 
 $\rm 0.35_{-0.02}^{+0.04}$& $\rm 0.32_{-0.02}^{+0.02}$& $\rm 0.33_{-0.02}^{+0.10}$ & &
 $\rm 2.96_{-0.31}^{+0.36}$& $\rm 3.83_{-0.84}^{+2.54}$& $\rm 3.24_{-0.20}^{+0.23}$\\[3pt]
$EM_1$ ($10^{53}$ cm$^{-3}$)& 
 $\rm 15.7_{-7.3}^{+5.9}$  & $\rm 21.5_{-8.4}^{+7.1}$  & $\rm 19.4_{-2.2}^{+27.1}$ & &
 $\rm 2.52_{-1.02}^{+2.15}$& $\rm 11.2_{-8.2}^{+11.8}$ & $\rm 2.76_{-0.59}^{+0.81}$\\[3pt]
$EM_2$ ($10^{53}$ cm$^{-3}$)& 
 $\rm 18.7_{-10.2}^{+10.7}$& $\rm 41.8_{-13.0}^{+13.8}$& $\rm 39.9_{-23.8}^{+11.7}$ & &
 $\rm 14.5_{-2.4}^{+2.4}$  & $\rm 16.2_{-4.6}^{+2.5}$  & $\rm 15.9_{-1.3}^{+1.3}$ \\[3pt]
O & 
 $\rm 0.76_{-0.33}^{+1.18}$& $\rm 0.33_{-0.13}^{+0.23}$& $\rm 0.34_{-0.10}^{+0.14}$ & &
 $\rm 1.56_{-0.84}^{+1.24}$& $\rm 0.13_{-0.13}^{+0.48}$& $\rm 0.75_{-0.26}^{+0.34}$\\[3pt]
Ne& 
 $\rm 0.99_{-0.38}^{+1.31}$& $\rm 0.48_{-0.16}^{+0.28}$& $\rm 0.51_{-0.11}^{+0.15}$ & &
 $\rm 2.11_{-1.15}^{+1.61}$& $\rm 0.76_{-0.40}^{+1.42}$& $\rm 2.71_{-0.64}^{+0.80}$ \\[3pt]
Mg& 
 $\rm 0.88_{-0.38}^{+1.24}$& $\rm 0.53_{-0.21}^{+0.35}$& $\rm 0.46_{-0.12}^{+0.17}$ & &
 $\rm 0.21_{-0.21}^{+0.93}$& $\rm 0.16_{-0.16}^{+0.54}$& $\rm 1.74_{-0.74}^{+0.90}$ \\[3pt]
Si& 
 $\rm 1.72_{-0.80}^{+2.37}$& $\rm 1.01_{-0.45}^{+0.73}$& $\rm 0.84_{-0.26}^{+0.32}$ & &
 $\rm 0.68_{-0.57}^{+0.76}$& $\rm 0.24_{-0.24}^{+0.53}$& $\rm 0.60_{-0.48}^{+0.55}$ \\[3pt]
S & 
 $= $1                 & $= $1                 & $= $1                  & & 
 $\rm 0.10_{-0.10}^{+0.78}$& $\rm 0.35_{-0.35}^{+1.07}$& $\rm 0.00_{\dots}^{+0.50}$\\[3pt]
Fe& 
 $\rm 0.70_{-0.24}^{+0.87}$& $\rm 0.39_{-0.13}^{+0.21}$& $\rm 0.40_{-0.08}^{+0.10}$ & &
 $\rm 0.36_{-0.18}^{+0.23}$& $\rm 0.07_{-0.05}^{+0.24}$& $\rm 0.44_{-0.12}^{+0.13}$ \\[3pt]
$\chi_r^2$/d.o.f.& 
 1.78/55               & 1.50/56               & 1.15/174 & & 
 0.54/97               & 0.87/104              & 0.67/288 \\[3pt]
$F_x^{~a}$ ($10^{-12}$ erg~cm$^{-2}$~s$^{-1}$)& 
 4.35                  & 5.26                  & 5.12& & 
 1.44                  & 1.71                  & 1.59\\[3pt]
$L_x^{~a}$ ($10^{31}$ erg~s$^{-1}$)& 
 6.45                  & 7.80                  & 7.59& & 
 2.14                  & 2.54                  & 2.36 \\
\noalign{\smallskip}\hline \noalign{\smallskip}
 &\multicolumn{3}{c}{\bf Source 3}& &\multicolumn{3}{c}{\bf Source 4} \\[6pt]
$T_1$(keV)& 
 $\rm 0.73_{-0.42}^{+0.10}$& $\rm 0.76_{-0.17}^{+0.15}$& $\rm 0.74_{-0.17}^{+0.08}$ & &
 $\rm 0.46_{-0.09}^{+0.33}$& $\rm 0.42_{-0.09}^{+0.25}$& $\rm 0.48_{-0.08}^{+0.18}$\\[3pt]
$T_2$(keV)& 
 $\rm 2.07_{-0.35}^{+0.16}$& $\rm 2.58_{-0.55}^{+1.46}$& $\rm 2.29_{-0.44}^{+0.28}$ & & 
 $\rm 2.86_{-0.63}^{+0.84}$& $\rm 2.29_{-0.37}^{+0.40}$& $\rm 2.55_{-0.23}^{+0.24}$ \\[3pt]
$EM_1$($10^{53}$ cm$^{-3}$)& 
 $\rm 3.68_{-1.44}^{+2.57}$& $\rm 7.00_{-3.74}^{+5.44}$  & $\rm 4.54_{-1.09}^{+3.81}$ & & 
 $\rm 1.71_{-1.05}^{+8.20}$& $\rm 3.63_{-1.27}^{+3.98}$& $\rm 1.51_{-0.43}^{+0.80}$ \\[3pt]
$EM_2$($10^{53}$ cm$^{-3}$)& 
 $\rm 9.21_{-1.36}^{+3.47}$& $\rm 6.61_{-1.41}^{+2.30}$& $\rm 7.49_{-1.56}^{+1.57}$ & & 
 $\rm 5.65_{-1.71}^{+1.81}$& $\rm 8.72_{-1.53}^{+1.93}$& $\rm 6.79_{-0.87}^{+0.98}$ \\[3pt]
O& 
 $\rm 0.58_{-0.51}^{+0.76}$& $\rm 0.49_{-0.39}^{+0.84}$& $\rm 0.54_{-0.36}^{+0.17}$ & & 
 $\rm 0.70_{-0.57}^{+1.09}$& $\rm 0.14_{-0.14}^{+0.39}$& $\rm 0.83_{-0.39}^{+0.73}$ \\[3pt]
Ne& 
 $\rm 0.84_{-0.64}^{+0.81}$& $\rm 0.96_{-0.53}^{+0.99}$& $\rm 1.26_{-0.55}^{+0.67}$ & & 
 $\rm 2.41_{-1.50}^{+2.35}$& $\rm 1.10_{-0.58}^{+1.02}$& $\rm 2.55_{-0.85}^{+1.08}$ \\[3pt]
Mg& 
 $= $0.20              & $\rm 0.16_{-0.16}^{+0.50}$& $\rm 0.23_{-0.23}^{+0.29}$ & & 
 $\rm 1.27_{-1.01}^{+1.86}$& $\rm 0.40_{-0.40}^{+0.72}$& $\rm 0.68_{-0.61}^{+0.79}$ \\[3pt]
Si& 
 $\rm 0.09_{-0.09}^{+0.31}$& $\rm 0.35_{-0.29}^{+0.49}$& $\rm 0.06_{-0.06}^{+0.21}$ & & 
 $\rm 1.56_{-1.08}^{+1.54}$& $\rm 0.53_{-0.50}^{+0.57}$& $\rm 0.14_{-0.14}^{+0.47}$ \\[3pt]
S& 
 $\rm 0.30_{-0.30}^{+0.36}$& $\rm 0.87_{-0.67}^{+0.89}$& $\rm 0.18_{-0.18}^{+0.37}$ & & 
 $\rm 0.80_{-0.80}^{+1.50}$& $\rm 0.00_{\dots}^{+0.31}$& $\rm 0.00_{\dots}^{+0.42}$\\[3pt]
Fe& 
 $\rm 0.17_{-0.11}^{+0.10}$& $\rm 0.09_{-0.05}^{+0.14}$& $\rm 0.15_{-0.08}^{+0.10}$ & & 
 $\rm 0.28_{-0.20}^{+0.33}$& $\rm 0.10_{-0.07}^{+0.14}$& $\rm 0.34_{-0.14}^{+0.16}$ \\[3pt]
$\chi_r^2$/d.o.f.& 
 0.69/69               & 0.55/57               & 0.64/202 & & 
 0.61/55               & 0.73/61               & 0.62/191\\[3pt]
$F_x^{~a}$ ($10^{-13}$ erg~cm$^{-2}$~s$^{-1}$)&  
 9.64                  & 9.60                  & 8.83 & & 
 6.20                  & 7.86                  & 7.06 \\[3pt]
$L_x^{~a}$ ($10^{31}$ erg~s$^{-1}$)& 
 1.43                  & 1.42                  & 1.31 & & 
 0.92                  & 1.17                  & 1.05 \\
\hline
\end{tabular}}
\medskip
{$^a$ Unabsorbed flux and luminosity in the {\it ROSAT}
($0.1{-}2.4$~keV) band. $L_x$ has been computed assuming $d=352$ pc for all
sources. Note that the luminosity of $\sigma$~Ori E might be higher by a
factor of 3.3 if its distance is 640 pc, see Sect.~\ref{sec:soriE_disc}. }
\end{table}