\begin{table}%t1
\par
%\centering
\par
\caption{Coordinates and magnitude limits for the fields covered by near-infrared imaging.\label{photometry}}
\begin{tabular}{ccccccc}\hline\hline
\multicolumn{3}{c}{Field}	& \multicolumn{4}{c}{5$\sigma$ limit mag arcsec$^{-2}$} \\
\#	& RA(J2000) 	& Dec(J2000) 	& $K_{\rm s}$ & $J$	& $I$	& $V$\\ \hline
1 & $10^{\rm h}46^{\rm m}57\fs 1$ & $+05\degr41\arcmin00\arcsec$ & 21.1 & 23.4 & 25.7 & 26.4 \\
2 & $10^{\rm h}46^{\rm m}34\fs 2$ & $+05\degr22\arcmin09\arcsec$ & 21.1 & 23.0 & 26.2 & 26.8 \\
3 & $10^{\rm h}48^{\rm m}16\fs 6$ & $+05\degr46\arcmin07\arcsec$ & 21.1 & 23.2 & 26.3 & 26.6 \\
4 & $10^{\rm h}47^{\rm m}27\fs 3$ & $+05\degr24\arcmin59\arcsec$ & 20.3 & 22.6 & 25.9 & 26.8 \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}