\begin{table}
\caption{\label{tab:schechter_fit_2800}Schechter function fit at 2800~\AA}
%\begin{center}
\par
\begin{tabular}{c|c|c|c}
\hline\hline\\[-3.5mm]
 redshift interval & $M^\ast$ (mag) & $\phi^\ast$ (Mpc$^{-3}$) & $\alpha$ (fixed)\\
\hline
0.45--0.81 & $-$18.80 +0.15 $-$0.15 & 0.0104 +0.0007 $-$0.0007 &$-$1.07 \\  
0.81--1.11 & $-$19.52 +0.09 $-$0.10 & 0.0089 +0.0005 $-$0.0005 &$-$1.07 \\  
1.11--1.61 & $-$20.03 +0.09 $-$0.09 & 0.0053 +0.0004 $-$0.0004 &$-$1.07 \\  
1.61--2.15 & $-$20.43 +0.18 $-$0.17 & 0.0029 +0.0005 $-$0.0004 &$-$1.07 \\  
2.15--2.91 & $-$21.16 +0.09 $-$0.08 & 0.0030 +0.0002 $-$0.0002 &$-$1.07 \\  
2.91--4.01 & $-$21.19 +0.10 $-$0.08 & 0.0021 +0.0002 $-$0.0001 &$-$1.07 \\  
4.01--5.01 & $-$21.55 +0.17 $-$0.21 & 0.0009 +0.0001 $-$0.0001 &$-$1.07 \\  
\hline
\end{tabular}
%\end{center}
\par
\end{table}