\begin{table}%T1
\par
%\centering
\par
\caption{Main properties of the Isolated galaxies. All the propertis were extracted from LEDA except the molecular gas content.}\label{t1}
\par
            \begin{tabular}{lrrrrrcrrrrrrrrrll}
\hline
\hline
\multicolumn {1}{l}{PGC}	& 
\multicolumn {1}{r}{$t$} &   
\multicolumn {1}{r}{log $D_{25}$} 	& 
\multicolumn {1}{r}{log $r_{25}$} & 
\multicolumn {1}{r}{$(U-B)_0$}	& 
\multicolumn {1}{r}{$(B-V)_0$} & 
\multicolumn {1}{c}{$\mu_{25}$} 	& 
\multicolumn {1}{r}{$W_{20}$}& 
\multicolumn {1}{r}{log $\sigma$} & 
\multicolumn {1}{r}{log $v_{\rm m}$}&	
\multicolumn {1}{c}{$cz$} &	
\multicolumn {1}{c}{$(m-M)_{\rm cin}$} & 
\multicolumn {1}{c}{$M_{\rm B}$} & 
\multicolumn {1}{c}{FIR-B} & 
\multicolumn {1}{c}{log $\frac{M_{\rm HI}}{L_{\rm B}}$} & 
\multicolumn {1}{c}{log $\frac{M_{\rm mol}}{L_{\rm B}}$} & 
\multicolumn {1}{l}{Ref.}	&	
\multicolumn {1}{l}{Notes}	\\
	&        &   (0$\farcm$1) 	&   (0$\farcm$1) &                &           & \multicolumn {1}{c}{(mag/arcsec$^{2}$)} & \multicolumn {1}{c}{(km~s$^{-1}$)} 	&\multicolumn {1}{c}{(km~s$^{-1}$)}  & \multicolumn {1}{c}{(km~s$^{-1}$)} & \multicolumn {1}{c}{(km~s$^{-1}$)} &	      &       &       &                          &                           &  	&		\\[-3.2mm]\\
\par
\hline
218	&	2.0	&	1.75	&	0.33	&	0.40	&	0.88	&	23.68	&	460	&	2.23	&	2.38	&	1053	&	31.01	&	--19.93	&		&		--1.04	&	${<}{-}1.11$	&	b, d	&		\\
1525	&	5.9	&	1.73	&	0.93	&	--0.15	&	0.41	&	24.49	&	221	&		&	1.99	&	842	&	30.54	&	--18.49	&		&		0.02	&			&	d	&		\\
2600	&	5.3	&	1.20	&	0.07	&		&		&	23.29	&		&		&	2.24	&	4452	&	34.04	&	--20.87	&	--1.51	&		--0.79	&			&	d	&		\\
3043	&		&	0.87	&	0.22	&		&		&	23.44	&	192	&		&	1.98	&	1623	&	31.77	&	--16.58	&		&		0.46	&			&	d	&		\\
3763	&	2.2	&	0.94	&	0.31	&		&		&	22.91	&	181	&		&	1.93	&	4668	&	34.15	&	--19.88	&	--2.56	&		--0.77	&			&	d	&		\\
4785	&	--0.1	&	1.29	&	0.22	&	0.06	&	0.66	&	23.47	&	244	&		&	2.08	&	2133	&	32.46	&	--19.55	&	0.03	&		--0.83	&			&	c, d	&		\\
4948	&	4.1	&	1.24	&	0.67	&		&		&	23.23	&	381	&		&	2.23	&	2509	&	32.81	&	--19.85	&	--2.08	&		--0.21	&			&	d	&		\\
5139	&	5.3	&	1.56	&	0.08	&		&	0.52	&	23.72	&	266	&		&	2.30	&	2469	&	32.75	&	--20.75	&	0.72	&		--0.57	&			&	d	&		\\
5194	&	5.7	&	1.18	&	0.82	&		&		&	24.13	&	161	&		&	1.81	&	2415	&	32.72	&	--18.47	&		&		--0.09	&			&	d	&		\\
5232	&	--2.0	&	1.18	&	0.35	&		&		&	24.49	&		&		&		&	1930	&	32.20	&	--17.70	&		&			&			&		&		\\
5321	&	5.9	&	1.07	&	0.16	&		&		&	23.28	&	262	&		&	2.18	&	4129	&	33.87	&	--20.06	&		&		--0.76	&			&	d	&		\\
5634	&	5.3	&	1.20	&	0.04	&		&		&	23.80	&	153	&		&	2.17	&	3148	&	33.30	&	--19.50	&		&		--0.47	&			&	d	&		\\
5643	&	3.0	&	1.41	&	0.73	&		&		&	24.23	&	395	&		&	2.26	&	2805	&	33.04	&	--19.94	&	--0.60	&		--0.51	&			&	d	&		\\
5998	&	5.9	&	0.88	&	0.18	&		&		&	22.10	&	212	&		&	2.07	&	3183	&	33.27	&	--19.43	&		&		--0.85	&			&	d	&		\\
6275	&	3.1	&	1.39	&	0.24	&	--0.18	&	0.55	&	23.57	&	322	&		&	2.23	&	2987	&	33.16	&	--20.42	&	--0.41	&		--0.27	&			&	d	&		\\
6656	&	0.0	&	1.58	&	0.53	&		&		&	24.21	&	397	&		&	2.26	&	1508	&	31.63	&	--19.26	&		&		--0.41	&			&	c, d	&		\\
6893	&	5.4	&	1.06	&	0.19	&		&		&	24.11	&	250	&		&	2.13	&	4701	&	34.15	&	--19.31	&		&		0.12	&			&	d	&		\\
6897	&	4.6	&	1.23	&	0.09	&	--0.04	&	0.59	&	22.97	&	313	&		&	2.35	&	4984	&	34.25	&	--21.43	&	--1.17	&		--0.97	&			&	d	&		\\
6993	&	1.1	&	1.37	&	0.04	&	0.33	&	0.83	&	23.10	&	124	&	2.13	&	2.10	&	1728	&	31.92	&	--19.58	&	1.28	&		--2.58	&			&	d, e	&		\\
7577	&	3.7	&	1.18	&	0.63	&		&		&	22.37	&		&		&		&	3486	&	33.49	&	--20.95	&		&			&			&		&		\\
7826	&	5.4	&	0.96	&	0.04	&		&		&	23.76	&	96	&		&	1.97	&	2379	&	32.69	&	--17.79	&		&		0.11	&			&	d	&		\\
7952	&	6.6	&	1.21	&	0.06	&		&		&	24.57	&		&		&	1.96	&	3410	&	33.42	&	--18.82	&		&		0.13	&			&	d	&		\\
8109	&		&	0.93	&	0.35	&		&		&	23.50	&	248	&		&	2.06	&	4516	&	34.06	&	--19.23	&	--1.79	&		--0.36	&			&	d	&		\\
8163	&	3.3	&	0.99	&	0.32	&		&		&	22.31	&		&		&		&	4410	&	34.00	&	--20.65	&	--0.79	&			&			&	d	&		\\
8165	&	3.0	&	1.13	&	0.25	&		&		&	22.47	&	363	&		&	2.29	&	4419	&	34.01	&	--21.19	&	--0.55	&		--0.61	&			&	d	&		\\
9126	&	6.5	&	1.20	&	0.14	&		&		&	23.45	&	118	&		&	1.83	&	1385	&	31.36	&	--17.78	&		&		--0.86	&			&	d	&		\\
9988	&	1.0	&	1.38	&	0.05	&		&		&	24.27	&	181	&		&	2.19	&	2630	&	32.81	&	--19.36	&		&		--0.17	&			&	d	&		\\
10~789	&	--1.8	&	1.00	&	0.39	&		&		&	22.08	&		&		&		&	2596	&	32.78	&	--19.69	&		&			&			&		&		\\
10~815	&	6.5	&	1.16	&	0.33	&		&		&	23.76	&		&		&	2.17	&	4502	&	34.01	&	--20.12	&		&		--0.38	&			&	d	&		\\
10~942	&	3.0	&	1.25	&	0.24	&		&		&	23.77	&	290	&		&	2.18	&	3040	&	33.15	&	--19.80	&	--0.83	&		--0.11	&			&	d	&		\\
\hline 
25~467	&	0.1	&	1.04	&	0.28	&		&		&	23.05	&		&		&		&	2992	&	33.22	&	--19.21	&	--0.31	&			&			&	d	&		\\
25~985	&	2.2	&	0.89	&	0.22	&		&		&	23.45	&		&		&		&	1934	&	32.33	&	--17.14	&		&			&			&		&		\\
26~218	&	--2.0	&	1.14	&	0.27	&		&		&	23.65	&		&		&		&	1660	&	31.98	&	--17.93	&	--0.95	&			&			&	c, d	&		\\
26~512	&	3.0	&	1.88	&	0.32	&	0.27	&	0.79	&	22.64	&	607	&	2.33	&	2.50	&	638	&	30.38	&	--20.87	&	1.36	&		--0.87	&		--0.94	&	b, d	&	CR	\\
26~690	&	4.1	&	1.41	&	0.69	&		&		&	23.23	&	601	&		&	2.46	&	4097	&	33.89	&	--21.45	&		&		--0.37	&			&	d	&		\\
26~979	&	0.5	&	1.03	&	0.07	&	--0.08	&	0.62	&	22.88	&	172	&		&	1.98	&	1697	&	32.06	&	--18.15	&	--1.70	&		--0.57	&			&	d	&		\\
27~077	&	4.0	&	2.10	&	0.36	&	--0.02	&	0.57	&	23.16	&	384	&	2.01	&	2.37	&	556	&	29.76	&	--20.90	&	--0.24	&		--0.94	&		--1.02	&	b, d, f	&		\\
27~157	&	--1.0	&	0.64	&	0.15	&		&		&	22.32	&		&		&		&	1473	&	31.80	&	--16.50	&		&			&			&		&		\\
27~311	&	2.8	&	0.89	&	0.43	&		&		&	23.50	&		&		&		&	1654	&	32.00	&	--16.71	&		&			&			&		&		\\
27~437	&	1.1	&	1.14	&	0.31	&		&		&	23.62	&	308	&		&	2.18	&	4060	&	33.87	&	--19.76	&		&		--0.51	&			&	d	&		\\
27~518	&	4.0	&	1.15	&	0.23	&		&		&	22.81	&	390	&		&	2.34	&	4981	&	34.26	&	--21.13	&	--0.46	&		--0.79	&			&	d	&		\\
27~792	&	4.3	&	1.00	&	0.09	&		&		&	23.29	&		&		&	1.97	&	1466	&	31.83	&	--17.36	&		&		0.09	&			&	d	&		\\
27~796	&	3.1	&	1.24	&	0.46	&		&		&	23.45	&		&		&	2.34	&	4940	&	34.28	&	--20.81	&	--0.05	&		--0.44	&			&	d	&		\\
27~968	&	6.5	&	1.10	&	0.30	&		&		&	24.89	&	191	&		&	1.95	&	3088	&	33.22	&	--17.66	&		&		0.42	&			&	d	&		\\
28~145	&	1.5	&	0.94	&	0.47	&		&		&	22.76	&		&		&		&	4679	&	34.19	&	--19.86	&	--1.90	&			&			&	d	&		\\
28~259	&	--1.7	&	0.92	&	0.07	&		&		&	23.21	&	198	&		&	2.14	&	1524	&	31.86	&	--17.10	&		&		--1.11	&			&	d	&	CR	\\
28~401	&	3.6	&	1.13	&	0.04	&		&		&	23.75	&	60	&		&	1.55	&	3365	&	33.56	&	--19.88	&	--0.48	&		--0.41	&			&	d	&		\\
28~424	&	--1.9	&	1.25	&	0.04	&	0.09	&	0.63	&	23.29	&	241	&	1.91	&	2.28	&	1538	&	31.86	&	--18.67	&	--0.81	&		--1.43	&		--0.75	&	b, c, d, e	&		\\
28~485	&	5.3	&	1.57	&	0.19	&		&	0.69	&	23.54	&	294	&		&	2.19	&	1412	&	31.60	&	--19.78	&	0.38	&		--0.73	&			&	d	&		\\
28~672	&	3.1	&	1.24	&	0.50	&		&		&	22.45	&	312	&		&	2.12	&	2986	&	33.31	&	--20.78	&	0.12	&		--1.14	&			&	d	&		\\
28~758	&	0.8	&	0.84	&	0.22	&		&		&	22.91	&	202	&		&	1.93	&	1486	&	31.82	&	--16.90	&		&		--0.24	&			&	d	&		\\
29~009	&	1.1	&	1.25	&	0.15	&		&		&	23.11	&	261	&		&	2.18	&	2406	&	32.73	&	--19.75	&	--2.31	&		--0.63	&			&	d	&		\\
29~177	&	--3.1	&	0.74	&	0.07	&	--0.27	&	0.53	&	22.25	&		&		&		&	2605	&	33.04	&	--18.33	&	--1.68	&		--0.27	&			&	d	&		\\
29~198	&		&	0.63	&	0.19	&		&		&	23.15	&		&		&		&	1112	&	31.02	&	--14.87	&		&			&			&		&		\\
29~347	&	--2.4	&	0.82	&	0.03	&	--0.14	&	0.39	&	22.54	&	115	&		&	2.03	&	1362	&	31.62	&	--17.04	&		&		--0.97	&			&	d	&		\\
29~715	&	3.0	&	1.26	&	0.46	&		&		&	24.52	&	442	&		&	2.33	&	4754	&	34.21	&	--19.89	&	--0.95	&		0.01	&			&	d	&		\\
30~010	&	3.0	&	1.19	&	0.12	&	0.03	&	0.59	&	22.47	&	276	&		&	2.19	&	1308	&	31.49	&	--18.77	&	--2.03	&		--1.06	&			&	d	&		\\
30~197	&	5.2	&	1.89	&	0.48	&	--0.12	&	0.43	&	23.39	&	322	&	1.81	&	2.19	&	663	&	30.43	&	--20.21	&	0.69	&		--0.37	&			&	d	&		\\
30~310	&	4.0	&	0.92	&	0.13	&		&		&	24.18	&		&		&	1.93	&	2906	&	33.12	&	--17.49	&		&		0.13	&			&	d	&		\\
30~569	&	5.9	&	1.27	&	0.32	&		&		&	23.73	&	259	&		&	2.11	&	2127	&	32.64	&	--18.97	&	--0.31	&		--0.09	&			&	d	&		\\
30~858	&	4.5	&	0.90	&	0.15	&		&		&	23.59	&		&		&		&	2502	&	32.96	&	--17.63	&		&			&			&		&		\\
30~895	&	4.0	&	1.63	&	0.40	&	0.01	&	0.58	&	23.82	&	431	&	2.06	&	2.31	&	1352	&	31.62	&	--19.73	&		&		--0.44	&			&	d	&		\\
31~304	&	--0.9	&	1.08	&	0.11	&		&		&	22.89	&		&		&		&	957	&	30.63	&	--17.12	&		&			&			&		&		\\
\hline 
31~472	&	--1.9	&	1.21	&	0.28	&		&		&	23.42	&		&	2.20	&		&	3054	&	33.24	&	--19.76	&		&	${<}{-}1.57$	&			&	c, e	&		\\
31~601	&		&	0.65	&	0.00	&		&		&	21.95	&	118	&		&		&	1699	&	32.22	&	--17.34	&		&		--0.61	&			&	d	&		\\
31~650	&	4.0	&	1.44	&	0.02	&	--0.45	&	0.32	&	21.98	&	233	&	2.05	&	2.24	&	988	&	31.19	&	--20.25	&	--1.45	&		--0.63	&		--1.50	&	b, d, g	&	ARP217	\\
31~883	&	5.1	&	1.61	&	0.22	&	--0.07	&	0.51	&	23.47	&	352	&		&	2.26	&	1301	&	31.44	&	--19.87	&	0.08	&		--0.13	&		--1.11	&	b, d	&		\\
31~945	&	--2.0	&	1.11	&	0.49	&	--0.14	&	0.60	&	23.86	&	121	&		&	1.63	&	1321	&	31.52	&	--17.01	&	--0.80	&		--0.53	&			&	d	&		\\
32~183	&	5.2	&	1.86	&	0.20	&	--0.24	&	0.41	&	23.92	&	255	&		&	2.14	&	1012	&	31.28	&	--20.42	&	0.40	&		--0.18	&		--1.21	&	b, d	&		\\
32~364	&	0.1	&	0.98	&	0.36	&		&		&	22.43	&	167	&		&	1.82	&	712	&	30.12	&	--16.36	&		&		--0.81	&			&	d	&		\\
32~543	&	--1.8	&	1.26	&	0.36	&		&		&	22.98	&	186	&		&	1.86	&	646	&	30.27	&	--17.39	&	0.21	&		--0.20	&	${<}{-}0.82$	&	b, c, d	&		\\
32~719	&	4.0	&	1.48	&	0.38	&		&		&	23.54	&	298	&		&	2.15	&	1258	&	31.70	&	--19.66	&	0.56	&		--0.32	&			&	d	&		\\
33~140	&	3.1	&	1.37	&	0.03	&		&		&	23.18	&	142	&		&	2.16	&	1434	&	31.66	&	--19.18	&		&		0.07	&			&	d	&		\\
33~375	&	0.0	&	0.87	&	0.06	&		&		&	22.53	&		&		&		&	1549	&	32.03	&	--17.65	&		&			&			&		&		\\
33~604	&	0.1	&	1.16	&	0.52	&		&		&	22.41	&		&		&		&	1344	&	31.50	&	--18.63	&		&			&			&		&		\\
33~726	&		&	0.98	&	0.07	&		&		&	23.61	&	100	&		&	1.84	&	1228	&	31.59	&	--16.65	&		&		0.23	&			&	d, g	&		\\
34~353	&	1.1	&	1.56	&	0.59	&		&		&	24.91	&	214	&		&	1.95	&	719	&	30.57	&	--17.16	&	--0.60	&		0.57	&			&	d	&		\\
34~692	&	4.4	&	1.07	&	0.40	&		&	0.39	&	22.01	&	158	&		&	1.83	&	1314	&	31.76	&	--18.84	&	--0.04	&		--0.56	&			&	d	&		\\
34~767	&	5.2	&	1.69	&	0.08	&		&	0.54	&	23.11	&	124	&		&	1.92	&	1159	&	31.49	&	--20.62	&	--0.17	&		--0.68	&		--0.55	&	b, d	&	ARP27	\\
34~836	&	4.6	&	1.57	&	0.28	&	--0.10	&	0.55	&	23.08	&	532	&		&	2.54	&	4256	&	33.97	&	--22.57	&		&		--0.72	&			&	d	&		\\
34~908	&	--2.0	&	1.08	&	0.21	&		&		&	23.19	&		&		&		&	2050	&	32.52	&	--18.57	&		&			&			&	c	&		\\
34~935	&	4.9	&	1.17	&	0.18	&	0.01	&	0.58	&	21.51	&	310	&		&	2.26	&	1480	&	31.75	&	--19.89	&	--1.07	&		--0.99	&			&	d	&		\\
34~967	&	7.8	&	0.95	&	0.53	&		&		&	22.13	&	269	&		&	2.06	&	2607	&	32.86	&	--19.30	&	--0.75	&		--0.45	&			&	d	&		\\
35~025	&	4.7	&	1.17	&	0.24	&		&		&	22.71	&	242	&		&	2.09	&	1570	&	32.10	&	--19.01	&	0.11	&		--1.00	&			&	d	&		\\
35~164	&	3.0	&	1.80	&	0.25	&		&		&	23.30	&	429	&	2.08	&	2.37	&	767	&	30.70	&	--20.16	&		&		--0.87	&		--0.64	&	b, d	&		\\
35~225	&		&	1.04	&	0.38	&		&		&	23.43	&		&		&	1.30	&	1039	&	30.96	&	--16.71	&		&		--0.80	&			&	d	&		\\
35~266	&	0.0	&	1.25	&	0.17	&	0.01	&	0.71	&	23.16	&	295	&		&	2.21	&	1512	&	32.02	&	--18.90	&	--1.46	&		--1.17	&			&	c, d	&		\\
35~314	&	3.1	&	1.50	&	0.66	&		&		&	22.77	&	404	&		&	2.28	&	1724	&	32.02	&	--20.50	&	1.22	&		--0.82	&			&	d	&		\\
35~440	&	2.4	&	1.66	&	0.39	&	0.04	&	0.67	&	23.30	&	354	&		&	2.23	&	1017	&	30.92	&	--19.80	&	0.35	&		--0.63	&			&	d	&		\\
35~608	&	2.1	&	1.22	&	0.38	&		&		&	23.33	&	223	&		&	1.99	&	1913	&	32.48	&	--19.15	&	--0.06	&		--1.00	&			&	d	&		\\
35~676	&	5.1	&	1.78	&	0.17	&		&	0.44	&	23.22	&	288	&	1.86	&	2.16	&	857	&	30.92	&	--20.39	&	0.81	&		--0.53	&		--0.95	&	b, d	&		\\
35~955	&	--2.0	&	1.06	&	0.02	&		&		&	22.68	&		&		&		&	1269	&	31.68	&	--18.13	&		&			&			&	c	&		\\
36~037	&	--3.3	&	0.99	&	0.00	&		&		&	22.88	&		&		&		&	1337	&	31.78	&	--17.71	&		&			&			&	c	&		\\
36~043	&	--2.0	&	1.08	&	0.10	&		&		&	23.28	&	146	&		&	1.87	&	976	&	30.87	&	--16.88	&	--1.14	&		--0.80	&			&	c, d	&		\\
36~211	&	--3.8	&	0.86	&	0.28	&		&		&	23.61	&	164	&		&	1.81	&	1837	&	32.26	&	--16.87	&		&		--0.10	&			&	d	&		\\
36~215	&	3.8	&	1.11	&	0.15	&		&		&	22.55	&		&		&		&	1255	&	31.66	&	--18.46	&		&			&			&		&		\\
\hline 
36~266	&	3.3	&	1.30	&	0.29	&	--0.14	&	0.50	&	21.99	&	316	&		&	2.20	&	1466	&	31.85	&	--20.13	&		&		--0.67	&			&	d	&		\\
36~686	&	--2.0	&	1.02	&	0.09	&	--0.24	&	0.43	&	22.37	&	123	&		&	1.83	&	755	&	30.73	&	--17.28	&	--0.56	&		--0.67	&			&	c, d	&		\\
36~776	&	3.2	&	1.01	&	0.00	&		&		&	22.79	&	172	&		&	3.10	&	3572	&	33.69	&	--19.88	&		&		--1.13	&			&	d	&		\\
36~930	&	5.8	&	1.42	&	0.78	&		&		&	23.83	&	177	&		&	1.86	&	848	&	30.86	&	--17.81	&		&		--0.24	&			&	d	&		\\
37~213	&	5.0	&	0.82	&	0.10	&		&	0.20	&	22.35	&		&		&	1.68	&	1055	&	30.90	&	--16.46	&		&		--0.29	&			&	d	&		\\
37~235	&	--2.0	&	1.55	&	0.15	&	0.41	&	0.87	&	22.71	&	258	&	2.12	&	2.13	&	921	&	30.99	&	--19.87	&		&		--1.40	&			&	d, e	&	CR	\\
37~244	&	--3.1	&	1.05	&	0.13	&		&		&	23.49	&		&	2.05	&		&	3650	&	33.67	&	--19.31	&		&			&			&		&		\\
37~290	&	4.0	&	1.43	&	0.23	&		&	0.38	&	22.15	&	281	&		&	2.13	&	800	&	30.82	&	--19.59	&	--0.78	&		--0.72	&		--1.18	&	b, d	&		\\
37~352	&	7.1	&	1.20	&	0.50	&		&		&	23.00	&	246	&		&	2.02	&	2384	&	32.67	&	--19.43	&		&		--0.50	&			&	d	&		\\
37~444	&	5.9	&	1.40	&	0.06	&		&		&	24.23	&	187	&		&	2.20	&	1892	&	32.19	&	--18.80	&		&		--0.10	&			&	d	&		\\
37~574	&	--2.0	&	1.02	&	0.10	&		&		&	23.61	&		&		&		&	3309	&	33.48	&	--18.82	&		&			&			&		&		\\
37~584	&	6.7	&	1.52	&	0.08	&		&		&	24.09	&	132	&		&	1.96	&	778	&	30.78	&	--18.14	&		&		--0.16	&			&	d	&		\\
37~795	&	--2.4	&	0.90	&	0.00	&		&		&	22.90	&		&		&		&	3139	&	33.37	&	--18.83	&		&			&			&		&		\\
37~838	&	4.3	&	0.94	&	0.33	&		&		&	23.32	&	121	&		&	1.71	&	622	&	30.25	&	--15.39	&		&		--0.43	&			&	d	&		\\
37~928	&	3.1	&	1.40	&	0.04	&		&		&	23.70	&	95	&		&	1.86	&	932	&	30.81	&	--17.96	&	0.75	&		--1.05	&			&	d	&		\\
38~068	&	4.0	&	1.71	&	0.06	&		&	0.62	&	23.09	&	284	&	1.94	&	2.39	&	710	&	30.60	&	--19.84	&	--0.07	&		--0.86	&		--0.85	&	b, d	&		\\
38~150	&	5.3	&	1.61	&	0.39	&	--0.03	&	0.66	&	22.99	&	301	&	1.99	&	2.18	&	769	&	30.63	&	--19.45	&	0.46	&		--0.97	&		--1.20	&	d, f	&		\\
38~277	&	1.3	&	0.78	&	0.07	&		&		&	22.68	&	175	&		&	2.11	&	581	&	30.13	&	--15.17	&		&		--0.70	&			&	d	&		\\
38~286	&	2.5	&	0.79	&	0.26	&		&		&	23.22	&		&		&		&	538	&	29.97	&	--14.49	&		&			&			&		&		\\
38~392	&	3.0	&	1.49	&	0.25	&		&		&	22.81	&	328	&		&	2.23	&	843	&	30.94	&	--19.38	&	--2.52	&		--1.20	&		--0.57	&	b, d	&		\\
38~527	&	--1.3	&	1.50	&	0.25	&	0.22	&	0.76	&	23.64	&		&	1.70	&		&	1656	&	31.96	&	--19.64	&		&	${<}{-}2.15$	&			&	c, d, e	&		\\
38~582	&	2.0	&	1.06	&	0.19	&		&		&	23.03	&	153	&		&	1.89	&	946	&	31.08	&	--17.09	&		&		--1.16	&			&	d	&		\\
38~800	&	--1.7	&	0.82	&	0.05	&		&		&	22.94	&		&		&		&	1078	&	31.12	&	--16.22	&		&			&			&		&		\\
38~802	&	3.0	&	1.25	&	0.09	&		&		&	23.28	&	315	&		&	2.36	&	2460	&	32.83	&	--19.66	&	--0.14	&		--0.61	&		--0.91	&	a, d, e	&		\\
38~964	&	2.1	&	1.19	&	0.46	&		&		&	22.37	&	416	&		&	2.30	&	2083	&	32.43	&	--19.73	&	--1.26	&		--1.24	&			&	d	&		\\
39~251	&	--0.8	&	1.28	&	0.40	&	0.30	&	0.85	&	23.06	&		&		&		&	2072	&	32.41	&	--19.52	&		&	${<}{-}1.60$	&			&	c, e	&		\\
39~393	&	4.0	&	1.32	&	0.19	&		&	0.80	&	22.51	&	259	&		&	2.16	&	864	&	30.69	&	--18.65	&	--0.34	&		--1.37	&		--1.30	&	b, d	&		\\
39~483	&	5.5	&	1.18	&	0.13	&		&	0.63	&	23.47	&	127	&		&	1.86	&	733	&	30.27	&	--16.53	&		&		--0.37	&			&	d	&		\\
39~525	&	1.0	&	0.95	&	0.09	&	--0.01	&	0.62	&	22.34	&		&		&		&	3875	&	33.81	&	--20.09	&	--1.88	&			&			&	d	&		\\
39~681	&	4.8	&	1.02	&	0.19	&		&		&	24.18	&		&		&		&	925	&	30.85	&	--15.57	&		&			&			&		&		\\
40~330	&	5.0	&	1.47	&	0.40	&		&		&	24.48	&	211	&		&	1.97	&	1248	&	31.54	&	--18.20	&	0.32	&		--0.13	&		--1.42	&	d, f	&		\\
40~396	&	1.0	&	1.32	&	0.02	&	--0.04	&	0.62	&	22.82	&	134	&		&	2.19	&	1028	&	31.22	&	--18.85	&	--1.20	&		--1.12	&			&	c, d	&		\\
40~475	&	1.0	&	1.11	&	0.11	&	--0.28	&	0.40	&	22.68	&	141	&		&	1.91	&	2513	&	32.98	&	--19.70	&	--1.02	&		--0.82	&			&	d	&		\\
\hline 
40~490	&	1.0	&	1.40	&	0.03	&	0.43	&	0.91	&	23.22	&	350	&	2.28	&	2.64	&	2551	&	32.85	&	--20.46	&		&		--0.79	&			&	d, e	&		\\
40~500	&	--3.0	&	1.05	&	0.00	&		&		&	23.00	&		&		&		&	1358	&	31.83	&	--17.96	&		&			&			&	c	&		\\
40~715	&	3.2	&	1.16	&	0.05	&		&		&	22.67	&	136	&		&	2.05	&	2295	&	32.62	&	--19.55	&	--1.16	&		--1.01	&			&	d	&		\\
40~775	&	4.7	&	1.30	&	0.32	&		&		&	22.51	&	208	&		&	1.98	&	1689	&	31.97	&	--19.72	&	--0.37	&		--0.81	&			&	d	&		\\
41~013	&	5.9	&	1.05	&	0.10	&		&		&	22.68	&	134	&		&	1.91	&	1702	&	32.07	&	--18.51	&	0.09	&		--1.06	&			&	d	&		\\
41~317	&	5.1	&	1.33	&	0.30	&		&	0.61	&	23.06	&	340	&		&	2.23	&	2443	&	32.76	&	--20.14	&	0.07	&		--0.66	&			&	d	&		\\
41~436	&	1.1	&	1.21	&	0.16	&	--0.10	&	0.53	&	22.72	&	332	&		&	2.29	&	3117	&	33.41	&	--20.55	&	--1.18	&		--0.96	&			&	d	&		\\
41~652	&	--2.9	&	1.12	&	0.09	&		&		&	22.63	&		&	1.96	&		&	979	&	30.96	&	--17.84	&		&			&			&	c	&		\\
42~174	&	1.6	&	1.30	&	0.15	&		&		&	22.90	&	196	&		&	2.07	&	1036	&	30.97	&	--18.39	&	--0.02	&		--1.89	&	${<}{-}1.38$	&	b, d, a	&		\\
42~396	&	3.4	&	1.22	&	0.20	&		&		&	22.43	&	153	&		&	1.89	&	632	&	30.12	&	--17.66	&	0.47	&		--0.96	&			&	a, d	&		\\
42~497	&	--1.3	&	0.79	&	0.24	&		&		&	23.82	&		&		&		&	718	&	30.22	&	--14.18	&		&			&			&		&		\\
42~605	&	--3.4	&	0.98	&	0.32	&		&		&	23.84	&		&		&		&	1032	&	31.00	&	--15.84	&		&			&			&		&		\\
42~833	&	5.2	&	1.60	&	0.18	&		&	0.50	&	22.84	&	384	&		&	2.34	&	804	&	30.59	&	--19.58	&	0.08	&		--0.63	&		--1.07	&	b, d	&	ARP189, VV56	\\
43~106	&	6.0	&	1.30	&	0.13	&		&		&	23.90	&	134	&		&	1.89	&	836	&	30.55	&	--16.98	&		&		--0.40	&			&	d	&		\\
43~113	&	2.6	&	0.95	&	0.55	&		&		&	23.11	&		&		&		&	4671	&	34.20	&	--19.58	&		&			&			&		&		\\
43~121	&	--3.4	&	0.79	&	0.15	&		&		&	23.24	&		&		&		&	830	&	30.75	&	--15.24	&		&			&			&	d	&		\\
43~254	&	1.4	&	1.58	&	0.24	&	0.37	&	0.83	&	22.99	&	417	&	2.24	&	2.40	&	1003	&	30.94	&	--19.64	&		&		--0.75	&	${<}{-}1.45$	&	a, b, d, e	&		\\
43~375	&	--0.8	&	1.69	&	0.49	&	0.29	&	0.78	&	23.95	&	333	&		&	2.20	&	1324	&	31.56	&	--19.84	&	--0.62	&		--2.07	&		--1.03	&	b, c, d, e	&		\\
43~671	&	--1.6	&	1.74	&	0.27	&	0.36	&	0.82	&	23.52	&	80	&	2.34	&	1.48	&	1395	&	31.55	&	--20.59	&	0.85	&		--2.68	&	${<}{-}1.63$	&	b, c, d, e, g	&		\\
43~931	&	3.0	&	1.22	&	0.15	&		&		&	22.12	&	308	&		&	2.28	&	862	&	30.97	&	--18.72	&	--1.10	&		--0.79	&			&	d	&		\\
44~370	&	6.2	&	0.97	&	0.17	&	--0.23	&	0.45	&	23.41	&		&		&	1.96	&	2526	&	32.93	&	--18.15	&		&		--0.53	&	${<}{-}0.10$	&	a, d	&		\\
44~797	&	5.2	&	1.34	&	0.02	&		&	0.50	&	22.35	&	152	&		&	2.28	&	968	&	30.82	&	--19.01	&	--0.62	&		--0.82	&			&	d	&		\\
44~961	&	6.4	&	1.50	&	0.77	&		&		&	24.32	&	168	&		&	1.89	&	669	&	30.62	&	--17.44	&		&		0.27	&			&	d	&		\\
45~836	&	4.4	&	1.22	&	0.13	&		&		&	23.34	&	263	&		&	2.21	&	2612	&	32.99	&	--19.53	&	--0.80	&		--0.41	&		--0.86	&	a, d	&		\\
45~879	&	4.0	&	1.07	&	0.68	&		&		&	23.44	&		&		&		&	3142	&	33.45	&	--19.05	&	--0.84	&			&			&	d	&		\\
45~883	&	3.8	&	1.47	&	0.05	&		&		&	24.11	&	243	&		&	2.33	&	3360	&	33.47	&	--20.60	&	--1.55	&		--0.27	&			&	d	&		\\
46~934	&	3.3	&	1.31	&	0.07	&		&		&	23.71	&	226	&		&	2.25	&	1225	&	31.59	&	--18.21	&	--2.27	&		--0.30	&			&	d	&		\\
47~482	&	3.2	&	0.99	&	0.10	&	0.04	&	0.69	&	22.84	&	298	&		&	2.30	&	4130	&	33.92	&	--19.89	&	--0.25	&		--1.00	&			&	d	&		\\
47~577	&	5.9	&	1.06	&	0.17	&		&		&	23.06	&	121	&		&	1.79	&	1020	&	31.10	&	--17.16	&	--0.43	&		--0.62	&			&	d	&		\\
47~938	&	--1.6	&	0.90	&	0.49	&		&		&	24.08	&	122	&		&	1.58	&	853	&	30.85	&	--14.99	&		&		0.30	&			&	d	&		\\
47~985	&	3.1	&	1.34	&	0.65	&		&		&	24.02	&	257	&		&	2.05	&	1618	&	32.13	&	--18.47	&	--0.80	&		--0.25	&			&	d	&		\\
48~425	&	--2.0	&	1.07	&	0.06	&		&		&	23.56	&		&	2.17	&		&	2957	&	33.33	&	--18.99	&		&			&			&		&		\\
48~521	&	--1.9	&	1.44	&	0.10	&	0.33	&	0.82	&	23.47	&		&	1.83	&		&	1108	&	31.37	&	--18.90	&		&	${<}{-}1.76$	&			&	c, e	&		\\
\hline 
48~959	&	5.3	&	1.54	&	0.19	&		&		&	23.83	&	231	&		&	2.09	&	1172	&	31.25	&	--18.94	&	0.41	&		--0.63	&			&	d	&		\\ 
49~112	&	5.2	&	1.48	&	0.30	&		&		&	24.27	&	307	&		&	2.19	&	2614	&	33.04	&	--19.89	&	--0.30	&		--0.16	&			&	d	&		\\
49~308	&	5.1	&	1.59	&	0.13	&		&		&	24.20	&	240	&		&	2.16	&	1382	&	31.56	&             --19.22	&	0.59	&		--0.43	&			&	d	&		\\
49~451	&		&	0.81	&	0.25	&		&		&	21.70	&		&		&		&	1716	&	32.27	&             --18.41	&             --1.68	&			&			&	d	&		\\
49~927	&             --1.0	&	0.83	&	0.03	&		&		&	22.78	&		&		&		&	2684	&	33.09	&             --18.27	&		&			&			&		&		\\
49~956	&             --0.1	&	1.05	&	0.15	&		&		&	23.39	&	346	&		&	2.31	&	3652	&	33.71	&             --19.37	&		&		--0.07	&			&	d	&		\\
50~116	&	3.1	&	1.03	&	0.56	&		&		&	22.18	&		&		&		&	3830	&	33.81	&             --20.46	&		&			&			&		&		\\
50~144	&             --2.0	&	1.15	&	0.00	&		&		&	25.31	&		&		&		&	1224	&	31.35	&             --15.70	&		&			&			&		&		\\
50~198	&	1.3	&	0.74	&	0.21	&		&		&	23.00	&		&		&		&	4334	&	34.06	&             --18.57	&             --1.97	&			&			&	d	&		\\
50~479	&             --1.4	&	1.19	&	0.35	&		&		&	23.91	&		&		&		&	1531	&	31.78	&             --17.73	&		&			&			&		&		\\
50~745	&	1.2	&	0.99	&	0.12	&		&		&	21.91	&		&		&		&	4277	&	33.99	&             --20.88	&             --0.05	&			&			&	d	&		\\
50~889	&	3.1	&	1.27	&	0.66	&		&		&	23.26	&	451	&		&	2.31	&	4574	&	34.14	&             --20.99	&             --0.86	&		--0.36	&			&	d	&		\\
51~091	&	2.8	&	1.07	&	0.40	&		&		&	23.28	&	390	&		&	2.28	&	4280	&	34.03	&	--19.86	&	--0.76	&		--0.20	&			&	d	&		\\
51~895	&             --1.9	&	1.10	&	0.38	&		&		&	23.80	&	238	&		&	1.98	&	1454	&	31.71	&             --17.24	&             --2.87	&		0.19	&			&	c, d	&		\\
51~951	&	0.1	&	0.60	&	0.03	&		&		&	21.66	&		&		&		&	4281	&	34.03	&             --19.25	&             --1.20	&			&			&	d	&		\\
52~273	&	5.4	&	1.52	&	0.52	&		&		&	23.02	&	310	&		&	2.15	&	1753	&	32.09	&	--20.50	&	--0.64	&		--0.69	&			&	d	&		\\
52~488	&	3.0	&	1.07	&	0.41	&		&		&	24.16	&		&		&	2.04	&	4605	&	34.14	&	--19.19	&		&		--0.22	&			&	d	&		\\
52~607	&	5.9	&	1.18	&	0.30	&		&		&	22.99	&	255	&		&	2.09	&	3284	&	33.53	&             --20.19	&	0.18	&		--1.15	&			&	d	&		\\
52~636	&	-3.8	&	0.90	&	0.00	&		&		&	23.93	&		&		&		&	3693	&	33.72	&             --18.30	&		&			&			&		&		\\
52~741	&             --1.9	&	0.91	&	0.07	&		&		&	22.90	&		&	2.07	&		&	1693	&	32.18	&             --17.68	&             --0.42	&			&			&	d	&		\\
52~887	&	3.8	&	1.17	&	0.13	&		&		&	24.20	&	189	&		&	2.06	&	1781	&	32.18	&	--17.70	&		&		0.00	&			&	d	&		\\
53~641	&	2.7	&	0.90	&	0.32	&		&		&	22.10	&	95	&		&	1.56	&	608	&	30.45	&	--16.60	&		&		--0.40	&			&	d	&		\\
54~265	&	0.9	&	1.12	&	0.49	&		&		&	23.61	&	453	&		&	2.33	&	3374	&	33.59	&	--19.41	&		&		--0.29	&			&	d	&		\\
54~909	&	5.9	&	0.92	&	0.54	&		&		&	23.80	&	181	&		&	1.88	&	1830	&	32.20	&             --16.84	&		&		--0.12	&			&	d	&		\\
55~419	&	4.7	&	1.52	&	0.16	&             --0.20	&	0.46	&	24.04	&	215	&		&	2.08	&	655	&	30.63	&             --17.95	&             --0.42	&		--0.07	&			&	d	&		\\
55~802	&	6.0	&	0.96	&	0.03	&		&		&	22.27	&		&		&	2.31	&	2864	&	33.27	&	--19.64	&	--0.63	&		--0.85	&			&	d	&		\\
56~108	&	5.8	&	1.15	&	0.73	&		&		&	23.16	&	345	&		&	2.20	&	4225	&	33.96	&             --20.34	&             --0.06	&		--0.53	&			&	d	&		\\
56~334	&	1.9	&	1.44	&	0.14	&             --0.04	&	0.59	&	23.62	&	178	&		&	1.99	&	1853	&	32.28	&             --19.77	&	0.13	&		--0.46	&			&	d	&		\\
56~925	&	3.2	&	1.00	&	0.21	&		&		&	22.30	&		&		&		&	3370	&	33.51	&             --20.13	&		&			&			&		&		\\
57~471	&	2.0	&	0.96	&	0.28	&		&		&	23.57	&		&		&		&	3904	&	33.88	&             --18.90	&             --1.15	&			&			&	d	&		\\
58~115	&	5.7	&	1.13	&	0.18	&		&		&	22.90	&	201	&		&	2.05	&	2416	&	32.92	&             --19.44	&             --1.28	&		--0.87	&			&	d	&		\\
58~183	&             --2.0	&	1.08	&	0.27	&		&		&	23.78	&		&		&		&	2409	&	32.84	&             --18.50	&		&			&			&		&		\\
58~336	&	5.8	&	1.22	&	0.45	&		&		&	24.85	&	243	&		&	2.05	&	2988	&	33.28	&             --18.40	&		&		0.31	&			&	d	&		\\
%
58~633	&	4.5	&	1.18	&	0.65	&		&		&	24.34	&	123	&		&	1.68	&	851	&	30.96	&             --16.20	&		&		--0.03	&			&	d	&		\\ 
58~827	&	4.9	&	1.47	&	0.38	&             --0.25	&	0.44	&	22.47	&	240	&		&	2.05	&	851	&	30.96	&             --19.59	&             --0.03	&		--0.76	&		--1.47	&	b, d	&		\\
69~898	&	5.9	&	1.27	&	0.05	&		&		&	24.73	&	204	&		&	2.27	&	3504	&	33.52	&             --19.27	&		&		--0.22	&			&	d	&		\\
71~133	&	1.2	&	1.18	&	0.01	&	0.13	&	0.70	&	22.50	&	207	&		&	2.59	&	1623	&	31.93	&             --19.22	&             --2.03	&		--0.44	&		--0.50	&	b, c, d	&	ARP212, VV280	\\
71~360	&	1.0	&	1.03	&	0.60	&		&		&	23.69	&		&		&		&	3033	&	33.21	&             --18.59	&		&			&			&	d	&		\\
71~699	&	4.0	&	1.28	&	0.10	&		&		&	23.95	&	228	&		&	2.20	&	4042	&	33.84	&             --20.31	&             --0.06	&		--0.47	&			&	d	&		\\
71~796	&	4.0	&	0.87	&	0.19	&		&		&	23.20	&	201	&		&	2.02	&	4168	&	33.91	&             --19.01	&		&		--0.22	&			&	d	&		\\
73~163	&	4.2	&	1.14	&	0.04	&             --0.21	&	0.51	&	22.34	&	96	&		&	1.94	&	2404	&	32.75	&             --20.15	&             --1.27	&		--1.15	&			&	d	&		\\
\hline
        \end{tabular}
\medskip
Notes: the presence of the galaxy in Arp or Vorontsov Velyaminov atlases is reported with the 
original name (ARP and VV). The presence of peculiar kinematics such as counterrotation is indicated
with CR.
REFERENCES:
a: Boselli, A., Gavazzi, G., Lequeux, J., Buat, V., Casoli, F., Dickey, J., \& Donas, J.\ 1995, A\&A, 300, L13; 
b: Young, J.\ S., Xie Shuding, Tacconi, L. J., et~al.\  1995, ApJS, 98, 219;
c: Knapp, G. R., Guhathakurta, P., Kim, D.-W., \& Jura, M.  1989, ApJS,  70, 329;
d: (LEDA) Paturel, G., Andernach, H., Bottinelli, L., Di Nella, H., Durand, N., Garnier, R., 
    Gouguenheim, L., Lanoix, P., Martinet, M. C., Petit, C., Rousseau, J., Theureau, G., \& Vauglin, I.  
	1997, A\&AS, 124, 109;
e: Roberts, M., Hogg, D. E., Bregman, J.~N., Forman, W. R., \& Jones, C.  1991, ApJS, 75, 751;
f: Sage, L.\ J.\ 1993, A\&A, 100, 537 and A\&A, 272, 123;  
g: van Driel, W., Ragaigne, D., Boselli, A., Donas, J., \& Gavazzi, G.\ 2000, A\&AS, 144, 463; 
h: Zhu, Ming, Seaquist, E. R., Davoust, Emmanuel, Frayer, David, T., Bushouse, Howard\ 1999, AJ, 118, 145. 
\end{table}