\begin{table}%t4
%\centering
\par
\caption{Anisotropy function $h^{\rm G}$ for fast magnetosonic waves.}\label{t4}
\begin{tabular}{l|l|l}\hline\hline
\vphantom{$1 \over 2$} \ Anisotropy parameter $\Lambda 		$ & $ 
h^{\rm G}_{\rm num} (\Lambda, s=5/3)	$ & $h ^{\rm G} _{\rm ana} (\Lambda, s=5/3)	$ \\
\hline
\vphantom{$1 \over 2$} $ \epsilon^{2(s+1)/s} \ll \Lambda \ll 1	$ & $	
0.178 \Lambda^{s/2}		$ & $ 0.188 \Lambda^{s/2} 		$ \\
\vphantom{$1 \over 2$} $ \Lambda = 1 					$ & $ 0.067 				$ & $ 0.212 				
$ \\
\vphantom{$1 \over 2$} $ \Lambda \gg 1 					$ & $ 0.326 				$ & $ 0.327					
$ \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}