\begin{table}%t4
           \caption{1992 $V$-light curve solutions.}
         \label{tab4}
  %\centering
\par
         \begin{tabular}{lc}
        \hline
            \hline
    Parameter   &   Value   \\
            \hline
$i$ & $82.602^{\circ}$ $\pm$ 0.099 \\
$T_{1}$$^{*}$&5260 K \\
$T_{2}$&4714 $\pm$ 10 K   \\
$l_{1}$&0.648 $\pm$ 0.010 \\
$l_{2}$&0.337 $\pm$ 0.015 \\
$r_{1}$ (mean)&0.250 $\pm$ 0.001  \\
$r_{2}$ (mean)&0.241 $\pm$ 0.001  \\
            \hline
\multicolumn{2}{l}{$^{*}$ Popper (\cite{popper}).}\\
\end{tabular}
\end{table}