\begin{table}%t3
\par
%\centering
\par
\caption{Temperature/Diameter/Albedo information.\label{radiores}}
\begin{tabular}{c c c c c c c c}
\hline\hline
Model & Max. temperature & \multicolumn{3}{c}{Diameter (km)} &
\multicolumn{3}{c}{$p_v$} \\
\hline
%\hline\\
& & 1-$\sigma$ & 2-$\sigma$ & 3-$\sigma$ & 1-$\sigma$ & 2-$\sigma$ &  3-$\sigma$\\
$\beta_S=\beta_E= 0^{\circ}$ & 47.2 K at Equator & $<$679 &  $<$961 & $<$1177 & $>$0.15 & $>$0.075 &  $>$0.05\\ 
$\beta_S=\beta_E= 90^{\circ}$ & 62.8 K at Pole   & $<$602 &  $<$852 & $<$1043 & $>$0.19 & $>$0.095 &  $>$0.063\\ 
\hline
\end{tabular}
\end{table}