\begin{table}%t4
%\centering
\par
\caption{External photometric errors estimated from the artificial star
experiments.}\label{photoer3960}
\begin{tabular}{ccccc|ccccc} 
\hline
\hline
Chip & $\bar{V}$& $\sigma_{\rm ext}(V)$& $\sigma_{\rm ext}(B-V)$& $\sigma_{\rm ext}(V-I)$&  
Chip &$\bar{V}$& $\sigma_{\rm ext}(V)$& $\sigma_{\rm ext}(B-V)$& $\sigma_{\rm ext}(V-I)$\\
\hline
1& 16.721 &  0.003 &  0.005 &  0.004& 5& 16.873 &  0.003 &  0.006 &  0.003 \\
%1& 17.176 &  0.004 &  0.006 &  0.004& 5& 17.436 &  0.004 &  0.009 &  0.004 \\
1& 17.617 &  0.006 &  0.009 &  0.007& 5& 18.024 &  0.007 &  0.013 &  0.007 \\
%1& 18.136 &  0.007 &  0.015 &  0.006& 5& 18.511 &  0.010 &  0.021 &  0.009 \\
1& 18.663 &  0.010 &  0.021 &  0.013& 5& 19.128 &  0.016 &  0.037 &  0.018 \\
%1& 19.155 &  0.016 &  0.033 &  0.021& 5& 19.667 &  0.025 &  0.046 &  0.021 \\
1& 19.746 &  0.027 &  0.047 &  0.032& 5& 20.111 &  0.033 &  0.062 &  0.043 \\
%1& 20.317 &  0.034 &  0.095 &  0.043& 5& 20.660 &  0.059 &  0.132 &  0.053 \\
1& 20.878 &  0.065 &  0.150 &  0.083& 5& 21.456 &  0.113 &  0.213 &  0.105 \\
\hline				      
2& 16.738 &  0.003 &  0.006 &  0.004& 6& 16.911 &  0.003 &  0.006 &  0.004 \\
%2& 17.276 &  0.003 &  0.006 &  0.004& 6& 17.561 &  0.004 &  0.010 &  0.004 \\
2& 17.916 &  0.006 &  0.009 &  0.004& 6& 18.049 &  0.006 &  0.013 &  0.006 \\
%2& 18.355 &  0.009 &  0.016 &  0.010& 6& 18.503 &  0.009 &  0.024 &  0.010 \\
2& 18.856 &  0.015 &  0.021 &  0.010& 6& 19.051 &  0.015 &  0.034 &  0.018 \\
%2& 19.424 &  0.019 &  0.044 &  0.019& 6& 19.590 &  0.018 &  0.043 &  0.018 \\
2& 19.989 &  0.028 &  0.062 &  0.027& 6& 20.079 &  0.040 &  0.085 &  0.043 \\
%2& 20.514 &  0.058 &  0.093 &  0.053& 6& 20.633 &  0.058 &  0.136 &  0.062 \\
2& 21.185 &  0.094 &  0.188 &  0.093& 6& 21.459 &  0.110 &  0.254 &  0.116 \\
\hline				      
3& 16.755 &  0.003 &  0.006 &  0.003& 7& 16.995 &  0.003 &  0.007 &  0.003 \\
%3& 17.424 &  0.004 &  0.008 &  0.004& 7& 17.532 &  0.004 &  0.007 &  0.004 \\
3& 18.064 &  0.007 &  0.015 &  0.009& 7& 18.084 &  0.009 &  0.018 &  0.010 \\
%3& 18.764 &  0.012 &  0.023 &  0.016& 7& 18.622 &  0.009 &  0.022 &  0.012 \\
3& 19.313 &  0.019 &  0.033 &  0.019& 7& 19.144 &  0.016 &  0.037 &  0.013 \\
%3& 19.740 &  0.025 &  0.052 &  0.025& 7& 19.620 &  0.022 &  0.050 &  0.027 \\
3& 20.321 &  0.034 &  0.086 &  0.032& 7& 20.155 &  0.035 &  0.070 &  0.039 \\
%3& 20.769 &  0.065 &  0.120 &  0.071& 7& 20.789 &  0.067 &  0.151 &  0.063 \\
3& 21.318 &  0.093 &  0.227 &  0.126& 7& 21.441 &  0.120 &  0.246 &  0.095 \\
\hline				     
4& 16.980 &  0.003 &  0.004 &  0.003& 8& 16.804 &  0.003 &  0.005 &  0.003 \\
%4& 17.470 &  0.004 &  0.007 &  0.003& 8& 17.271 &  0.005 &  0.009 &  0.006 \\
4& 17.910 &  0.006 &  0.013 &  0.007& 8& 17.897 &  0.007 &  0.013 &  0.007 \\
%4& 18.469 &  0.010 &  0.018 &  0.009& 8& 18.475 &  0.007 &  0.016 &  0.011 \\
4& 18.942 &  0.016 &  0.034 &  0.012& 8& 18.983 &  0.013 &  0.036 &  0.013 \\
%4& 19.498 &  0.024 &  0.049 &  0.018& 8& 19.547 &  0.024 &  0.037 &  0.027 \\
4& 19.987 &  0.031 &  0.087 &  0.033& 8& 20.088 &  0.033 &  0.072 &  0.038 \\
%4& 20.533 &  0.040 &  0.145 &  0.047& 8& 20.574 &  0.053 &  0.095 &  0.044 \\
4& 21.277 &  0.074 &  0.231 &  0.065& 8& 21.283 &  0.095 &  0.170 &  0.081 \\
\hline
\end{tabular}
 \end{table}