\begin{table}%t8
\caption{Balmer absorption lines (one page sample).}\label{Bal_Abs}
%\centering
\par
%\includegraphics[height=23.5cm,width=13.5cm,clip]{t801.eps}
\includegraphics[width=15cm,clip]{0105t801.ps}
\end{table}