\begin{table}%t8
%\centering
\par
\caption{Angular diameter measurements of Y~Oph.\label{table_angdiams_y_oph}}
\begin{tabular}{lcccccccl}
\hline\hline
\noalign{\smallskip}
JD & Stations & Baseline & Phase & $\theta_{\rm UD}$ (mas) & $\theta_{\rm LD}$ (mas) &
$N$ & $\chi^2_{\rm red}$ & Calibrators\\
 & & (m) & & $\pm$ stat. $\pm$ syst. & $\pm$ stat. $\pm$ syst. & & \\
\hline
\noalign{\smallskip}
%Y~Oph -- VERSION CORRIGEE DU 22/11/03\\
2~452~742.906 & B3-M0 & 139.569 & 0.601 & $1.427 \pm 0.115 \pm 0.034$ & $1.472 \pm 0.119 \pm 0.035$ & 2 & 0.10 & $\chi$~Sco \\
2~452~750.884 & B3-M0 & 139.057 & 0.067 & $1.380 \pm 0.100 \pm 0.034$ & $1.423 \pm 0.103 \pm 0.035$ & 2 & 0.41 & $\chi$~Sco \\
2~452~772.831 & B3-M0 & 139.657 & 0.349 & $1.443 \pm 0.051 \pm 0.025$ & $1.488 \pm 0.053 \pm 0.026$ & 3 & 0.22 & $\chi$~Sco \\
2~452~782.186 & B3-M0 & 129.518 & 0.168 & $1.402 \pm 0.027 \pm 0.037$ & $1.445 \pm 0.028 \pm 0.038$ & 4 & 0.30 & $\chi$~Sco \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}