\begin{table}%t4
%\centering
\par
\caption{Angular diameter measurements of $\eta$~Aql.\label{table_angdiams_eta_aql}}
\begin{tabular}{lcccccccl}
\hline\hline
\noalign{\smallskip}
JD & Stations & Baseline & Phase & $\theta_{\rm UD}$ (mas) & $\theta_{\rm LD}$ (mas) &
$N$ & $\chi^2_{\rm red}$ & Calibrators\\
 & & (m) & & $\pm$ stat. $\pm$ syst. & $\pm$ stat. $\pm$ syst. & & \\
\hline
\noalign{\smallskip}
%$\eta$~Aql -- VERSION CORRIGEE DU 01/09/03\\
2~452~524.564 & E0-G1 & 60.664 & 0.741 & $1.746 \pm 0.100 \pm 0.074$ & $1.792 \pm 0.103 \pm 0.076$ & 3 & 0.08 & 70~Aql\\
2~452~557.546 & B3-M0 & 137.625 & 0.336 & $1.877 \pm 0.098 \pm 0.037$ & $1.931 \pm 0.101 \pm 0.038$ & 1 & - & $\epsilon$~Ind\\
2~452~559.535 & B3-M0 & 138.353 & 0.614 & $1.806 \pm 0.037 \pm 0.027$ & $1.857 \pm 0.038 \pm 0.027$ & 1 & - & 7~Aqr, $\epsilon$~Ind\\
2~452~564.532 & B3-M0 & 136.839 & 0.310 & $1.809 \pm 0.043 \pm 0.031$ & $1.860 \pm 0.045 \pm 0.032$ & 3 & 0.42 & 7~Aqr, $\epsilon$~Ind\\
2~452~565.516 & B3-M0 & 138.495 & 0.447 & $1.871 \pm 0.017 \pm 0.027$ & $1.924 \pm 0.017 \pm 0.028$ & 3 & 0.13 & 7~Aqr\\
2~452~566.519 & B3-M0 & 137.845 & 0.587 & $1.861 \pm 0.023 \pm 0.026$ & $1.914 \pm 0.024 \pm 0.026$ & 5 & 0.23 & 7~Aqr\\
2~452~567.523 & B3-M0 & 137.011 & 0.727 & $1.802 \pm 0.027 \pm 0.030$ & $1.853 \pm 0.028 \pm 0.030$ & 2 & 0.62 & 7~Aqr\\
2~452~573.511 & B3-M0 & 136.303 & 0.561 & $1.884 \pm 0.053 \pm 0.022$ & $1.938 \pm 0.054 \pm 0.022$ & 1 & - & $\lambda$~Gru, HR~8685\\
2~452~769.937 & B3-M0 & 139.632 & 0.931 & $1.647 \pm 0.026 \pm 0.018$ & $1.693 \pm 0.026 \pm 0.018$ & 3 & 0.06 & $\chi$~Sco \\
2~452~770.922 & B3-M0 & 139.400 & 0.068 & $1.791 \pm 0.041 \pm 0.027$ & $1.842 \pm 0.042 \pm 0.028$ & 3 & 0.15 & $\chi$~Sco\\
2~452~772.899 & B3-M0 & 138.188 & 0.343 & $1.880 \pm 0.044 \pm 0.026$ & $1.934 \pm 0.046 \pm 0.027$ & 3 & 0.16 & 7~Aqr \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}