\begin{table}%t3
\par
\caption{Identifiers, positions, peak flux and integrated flux densities for BRC sources
detected at~3 or 6 cm. 3$\sigma$ upper limits for non-detections are indicated. \label{tbl:6/3sources}}
%\centerline
{\begin{tabular}{lccccccl}\hline\hline
	&  &  		 	 & \multicolumn{2}{c}{Peak flux} (mJy/beam)   &
	\multicolumn{2}{c}{Integrated flux} (mJy)   \\
Source ID	&  $\alpha$(2000)	 & 	$\delta$(2000)		& 3 cm 	& 6 cm &
3 cm & 6 cm & Type\\
\hline
\object{SFO 57} &    08:44:11.4 & --41:16:17 & 	8.0	&	30.7 & 33.4 & 76.4  & 1\\
\object{SFO 61a} &   11:00:08.0 & --59:36:06 & 1.9    &    7.1$^a$
   & 2.1  &  16.2$^a$  & 1\\
\object{SFO 61b} &   11:00:08.0 & --59:37:48 & 1.5  & \ldots		 & 1.7 &
\ldots & 4\\		 
\object{SFO 62} &    11:01:16.6 & --59:50:40&  	   68.2   &	   126  & 112 & 197 & 2\\
\object{SFO 63} &    11:03:24.8 & --59:48:55&  	   11.5   &	   33.6   & 19.0 & 72.9 & 1
 \\
\object{SFO 66a}&    11:33:51.2 & --63:15:56&  	 3.4	 &	 4.3$^b$
 & 3.4 & 4.3$^b$   & 1 \\
\object{SFO 66b}&    11:33:36.1 & --63:16:32&  	   1.7$^b$
    &
    9.6   & 1.7$^b$   & 9.6$^a$
      & 4\\
\object{SFO 66c}&    11:33:15.6 & --63:17:26&  	  54.7   &	  111  & 56.3& 105 & 4\\
\object{SFO 66d}&    11:33:07.3 & --63:13:14&  2.4    &       $<$1.1$^b$    & 3.4 & $<$1.1$^b$
  & 4\\
\object{SFO 67a}&    11:34:04.1 & --63:12:11&  	   $<$0.9  &	   16.3   & $<$0.9 & 52.4 & 1 \\
\object{SFO 67b}&    11:34:07.3 & --63:18:56&  	  $<$0.9  &	  10.9   & $<$0.9 & 8.0 & 4 \\
\object{SFO 68} &    11:35:32.4 & --63:15:33&  	   16.6   &	   45.6   & 32.4  & 149 & 1 \\
\object{SFO 70} &    11:42:04.1 & --63:08:11&  	  2.3    &	  4.8   & 7.0 & 5.6  & 1  \\
\object{SFO 76} &    16:10:37.6 & --49:05:46&  	  62.5   &	  141.5  & 130.4 & 400.0 & 1 \\
\object{SFO 77} &    16:19:56.5 & --25:33:51&  	 15.1   &	 42.7   & 40.5 & 91.5 & 1 \\
\object{SFO 78} &   16:20:44.9 & --25:04:40&  2.3    &       $<$0.7   & 12.7 & $<$0.7 & 4 \\
\object{SFO 79} &    16:39:59.8 & --48:51:42&  	 4100	 &	 6000$^b$
    & 4800  & 6000$^b$    & 3 \\
\object{SFO 83} &    16:52:13.5 & --40:48:30&  	   4.5    &	   14.2   & 6.6  & 23.4 & 1 \\       
\hline
\end{tabular}}
\par
\smallskip
$^a$ SFO 61a and SFO 61b cannot be separated at 20~cm. The quoted
fluxes are for the combined source observed at 20~cm, which has a peak position
of $\alpha_{2000} = 11^{\rm h}$00$^{\rm m}$08\fs8, $\delta_{2000} =-59$\degr30\arcmin48\arcsec.\\
$^b$ Source is unresolved at this wavelength.
\end{table}