\begin{table}%t2
%\centering
\par
\caption{ISOCAM photometry of NGC~5253.\label{tab:iso}}
\begin{tabular}{lrrrr}
\hline\hline
Filter & $FWHM$ ($\arcsec$) & $\lambda_{\rm ref}$ (\mic) & $\Delta\lambda$ (\mic) & Flux density (mJy) \\
\hline
LW1 & 2.3 & 4.5 & 1.0 &   $ 125\pm30 $\\
LW10 & 3.3 & 12.0 & 7.0 & $1960\pm300$ \\
LW9 & 5.1 & 14.9 & 2.0 &  $3900\pm400$\\
\hline
\end{tabular}
\end{table}