\begin{table}%t4
%\centering
\par
\caption{Parameters and corresponding errors for our sample stars. For errors in
\teff\ and $\log Q$, see Tables~\ref{err1}, \ref{err2}. All quantities are
given in the same units as in Table~\ref{para}. $D_{\rm mom}$ denotes the
modified wind-momentum rate (Eq.~(\ref{dmom})) and is given in cgs-units. 
Note that
all values quoted for HD~93129A and HD~303308 may (strongly) suffer from a
possible contamination by a companion. Only the values for \teff, \g, \Y\
and~$Q$ (which are more or less independent of~$V$) might be considered
to be of correct order of magnitude.\label{para_error} } 
\begin{tabular}{lccccccccrcrcrc}
\hline \hline 
Star & $\log g_{\rm true}$ & $\Delta \log g_{\rm true}$ & \Rstar & $\Delta$ \Rstar &
\Y & $\Delta$ \Y & $\log L$ & $\Delta \log L$ &
\Mstar & $\Delta$ \Mstar & $\log \Mdote$ & $\Delta \log \Mdote$ &
$\log D_{\rm mom}$ & $\Delta \log D_{\rm m}$\\
\hline
    HD~93129A &  3.71 & $\rm ^{+ 0.10}_{-0.10}$ &  22.5 & $\rm ^{+  3.4}_{ -3.0}$ &
     0.10 & $\pm$0.02 &  6.17 & $\rm ^{+ 0.16}_{-0.16}$ &  94.8 & $\rm ^{+ 41.3}_{-28.8}$ &
    --4.58 & $\rm ^{+ 0.10}_{-0.10}$ & 30.40 & $\rm ^{+ 0.14}_{-0.14}$\\
     HD~93128 &  4.01 & $\rm ^{+ 0.10}_{-0.10}$ &  10.4 & $\rm ^{+  1.5}_{ -1.3}$ &
     0.10 & $\pm$0.02 &  5.66 & $\rm ^{+ 0.13}_{-0.13}$ &  39.8 & $\rm ^{+ 17.2}_{-12.0}$ &
    --5.58 & $\rm ^{+ 0.17}_{-0.24}$ & 29.22 & $\rm ^{+ 0.19}_{-0.26}$\\
     HD~93250 &  3.96 & $\rm ^{+ 0.10}_{-0.10}$ &  15.9 & $\rm ^{+  2.4}_{ -2.1}$ &
     0.10 & $\pm$0.02 &  6.01 & $\rm ^{+ 0.13}_{-0.13}$ &  83.3 & $\rm ^{+ 36.0}_{-25.1}$ &
    --5.46 & $\rm ^{+ 0.11}_{-0.16}$ & 29.45 & $\rm ^{+ 0.14}_{-0.18}$\\
     HD~66811 &  3.59 & $\rm ^{+ 0.09}_{-0.09}$ &  19.4 & $\rm ^{+  4.3}_{ -3.5}$ &
     0.20 & $\pm$0.03 &  5.90 & $\rm ^{+ 0.18}_{-0.19}$ &  53.9 & $\rm ^{+ 30.8}_{-19.5}$ &
    --5.06 & $\rm ^{+ 0.13}_{-0.13}$ & 29.74 & $\rm ^{+ 0.18}_{-0.18}$\\
    HD~303308 &  3.91 & $\rm ^{+ 0.10}_{-0.10}$ &  11.5 & $\rm ^{+  1.7}_{ -1.5}$ &
    0.075 & $\rm ^{+ 0.02}_{-0.01}$ &  5.53 & $\rm ^{+ 0.14}_{-0.14}$ &  39.0 & $\rm ^{+ 16.8}_{-11.7}$ &
    --5.79 & $\rm ^{+ 0.13}_{-0.13}$ & 29.03 & $\rm ^{+ 0.16}_{-0.16}$\\
     HD~14947 &  3.48 & $\rm ^{+ 0.10}_{-0.09}$ &  16.8 & $\rm ^{+  2.5}_{ -2.2}$ &
     0.20 & $\pm$0.03 &  5.70 & $\rm ^{+ 0.14}_{-0.14}$ &  30.7 & $\rm ^{+ 13.1}_{ -9.2}$ &
    --5.07 & $\rm ^{+ 0.10}_{-0.10}$ & 29.71 & $\rm ^{+ 0.13}_{-0.13}$\\
     HD~15558 &  3.81 & $\rm ^{+ 0.10}_{-0.10}$ &  18.2 & $\rm ^{+  2.7}_{ -2.4}$ &
     0.10 & $\pm$0.02 &  5.93 & $\rm ^{+ 0.14}_{-0.14}$ &  78.7 & $\rm ^{+ 33.8}_{-23.7}$ &
    --5.25 & $\rm ^{+ 0.11}_{-0.19}$ & 29.62 & $\rm ^{+ 0.14}_{-0.21}$\\
    HD~193682 &  3.65 & $\rm ^{+ 0.09}_{-0.09}$ &  13.1 & $\rm ^{+  2.0}_{ -1.7}$ &
     0.20 & $\pm$0.02 &  5.60 & $\rm ^{+ 0.14}_{-0.14}$ &  27.9 & $\rm ^{+ 11.7}_{ -8.2}$ &
    --5.76 & $\rm ^{+ 0.14}_{-0.28}$ & 29.04 & $\rm ^{+ 0.16}_{-0.30}$\\
     HD~15629 &  3.71 & $\rm ^{+ 0.10}_{-0.10}$ &  12.8 & $\rm ^{+  1.9}_{ -1.7}$ &
     0.08 & $\rm ^{+ 0.02}_{-0.01}$ &  5.60 & $\rm ^{+ 0.13}_{-0.13}$ &  30.4 & $\rm ^{+ 13.1}_{ -9.1}$ &
    --5.89 & $\rm ^{+ 0.12}_{-0.20}$ & 28.96 & $\rm ^{+ 0.15}_{-0.22}$\\
    HD~210839 &  3.58 & $\rm ^{+ 0.09}_{-0.09}$ &  21.1 & $\rm ^{+  5.5}_{ -4.4}$ &
     0.10 & $\pm$0.02 &  5.83 & $\rm ^{+ 0.21}_{-0.21}$ &  62.2 & $\rm ^{+ 41.5}_{-24.9}$ &
    --5.16 & $\rm ^{+ 0.16}_{-0.16}$ & 29.65 & $\rm ^{+ 0.21}_{-0.21}$\\
    HD~190864 &  3.57 & $\rm ^{+ 0.10}_{-0.10}$ &  12.3 & $\rm ^{+  1.8}_{ -1.6}$ &
     0.15 & $\pm$0.03 &  5.41 & $\rm ^{+ 0.13}_{-0.13}$ &  20.3 & $\rm ^{+  8.7}_{ -6.1}$ &
    --5.86 & $\rm ^{+ 0.16}_{-0.18}$ & 28.88 & $\rm ^{+ 0.18}_{-0.20}$\\
    HD~192639 &  3.47 & $\rm ^{+ 0.10}_{-0.10}$ &  18.7 & $\rm ^{+  2.8}_{ -2.4}$ &
     0.20 & $\pm$0.03 &  5.68 & $\rm ^{+ 0.14}_{-0.14}$ &  37.5 & $\rm ^{+ 16.1}_{-11.2}$ &
    --5.20 & $\rm ^{+ 0.10}_{-0.10}$ & 29.57 & $\rm ^{+ 0.14}_{-0.14}$\\
    HD~193514 &  3.32 & $\rm ^{+ 0.10}_{-0.10}$ &  19.3 & $\rm ^{+  2.9}_{ -2.5}$ &
     0.10 & $\pm$0.02 &  5.68 & $\rm ^{+ 0.14}_{-0.14}$ &  28.2 & $\rm ^{+ 12.1}_{ -8.5}$ &
    --5.46 & $\rm ^{+ 0.12}_{-0.13}$ & 29.33 & $\rm ^{+ 0.15}_{-0.16}$\\
     HD~24912 &  3.56 & $\rm ^{+ 0.09}_{-0.09}$ &  14.0 & $\rm ^{+  2.1}_{ -1.8}$ &
     0.15 & $\pm$0.03 &  5.42 & $\rm ^{+ 0.13}_{-0.13}$ &  26.1 & $\rm ^{+ 10.9}_{ -7.6}$ &
    --5.97 & $\rm ^{+ 0.12}_{-0.19}$ & 28.80 & $\rm ^{+ 0.15}_{-0.21}$\\
    HD~203064 &  3.60 & $\rm ^{+ 0.09}_{-0.08}$ &  15.7 & $\rm ^{+  2.3}_{ -2.0}$ &
     0.10 & $\pm$0.02 &  5.50 & $\rm ^{+ 0.13}_{-0.13}$ &  35.9 & $\rm ^{+ 14.9}_{-10.3}$ &
    --5.85 & $\rm ^{+ 0.13}_{-0.20}$ & 28.95 & $\rm ^{+ 0.16}_{-0.22}$\\
    HD~217086 &  3.72 & $\rm ^{+ 0.10}_{-0.08}$ &   8.6 & $\rm ^{+  1.3}_{ -1.1}$ &
     0.15 & $\pm$0.03 &  5.05 & $\rm ^{+ 0.13}_{-0.13}$ &  14.2 & $\rm ^{+  6.3}_{ -4.0}$ &
   $\le$--6.64 & $\rm ^{+ 0.19}_{-0.68}$ & $\le$28.03 & $\rm ^{+ 0.21}_{-0.69}$\\
     HD~13268 &  3.48 & $\rm ^{+ 0.11}_{-0.08}$ &  10.3 & $\rm ^{+  1.5}_{ -1.3}$ &
     0.25 & $\pm$0.03 &  5.05 & $\rm ^{+ 0.13}_{-0.13}$ &  11.7 & $\rm ^{+  5.2}_{ -3.3}$ &
   $\le$--6.59 & $\rm ^{+ 0.16}_{-0.34}$ & $\le$28.05 & $\rm ^{+ 0.18}_{-0.36}$\\
    HD~210809 &  3.12 & $\rm ^{+ 0.10}_{-0.10}$ &  21.2 & $\rm ^{+  3.3}_{ -2.8}$ &
     0.14 & $\pm$0.03 &  5.60 & $\rm ^{+ 0.18}_{-0.19}$ &  21.7 & $\rm ^{+  9.4}_{ -6.6}$ &
    --5.28 & $\rm ^{+ 0.12}_{-0.12}$ & 29.51 & $\rm ^{+ 0.15}_{-0.15}$\\
    HD~207198 &  3.46 & $\rm ^{+ 0.10}_{-0.10}$ &  16.6 & $\rm ^{+  2.5}_{ -2.2}$ &
     0.12 & $\pm$0.03 &  5.47 & $\rm ^{+ 0.13}_{-0.13}$ &  29.0 & $\rm ^{+ 12.5}_{ -8.7}$ &
    --5.75 & $\rm ^{+ 0.15}_{-0.17}$ & 28.99 & $\rm ^{+ 0.17}_{-0.19}$\\
     HD~30614 &  2.99 & $\rm ^{+ 0.10}_{-0.10}$ &  32.5 & $\rm ^{+  4.8}_{ -4.2}$ &
     0.10 & $\pm$0.02 &  5.83 & $\rm ^{+ 0.13}_{-0.14}$ &  37.6 & $\rm ^{+ 16.1}_{-11.2}$ &
    --5.22 & $\rm ^{+ 0.10}_{-0.10}$ & 29.53 & $\rm ^{+ 0.14}_{-0.14}$\\
    HD~209975 &  3.22 & $\rm ^{+ 0.10}_{-0.10}$ &  22.9 & $\rm ^{+  3.4}_{ -3.0}$ &
     0.10 & $\pm$0.02 &  5.69 & $\rm ^{+ 0.13}_{-0.13}$ &  31.4 & $\rm ^{+ 13.4}_{ -9.4}$ &
    --5.67 & $\rm ^{+ 0.10}_{-0.17}$ & 29.12 & $\rm ^{+ 0.13}_{-0.19}$\\
     HD~18409 &  3.04 & $\rm ^{+ 0.09}_{-0.09}$ &  16.3 & $\rm ^{+  2.5}_{ -2.1}$ &
     0.14 & $\pm$0.03 &  5.29 & $\rm ^{+ 0.15}_{-0.15}$ &  10.6 & $\rm ^{+  4.4}_{ -3.1}$ &
    --5.99 & $\rm ^{+ 0.20}_{-0.17}$ & 28.66 & $\rm ^{+ 0.22}_{-0.19}$\\
    HD~191423 &  3.60 & $\rm ^{+ 0.11}_{-0.08}$ &  12.9 & $\rm ^{+  1.9}_{ -1.7}$ &
     0.20 & $\pm$0.03 &  5.23 & $\rm ^{+ 0.13}_{-0.13}$ &  24.6 & $\rm ^{+ 11.2}_{ -7.0}$ &
   $\le$--6.39 & $\rm ^{+ 0.11}_{-0.19}$ & $\le$28.03 & $\rm ^{+ 0.14}_{-0.22}$\\
    HD~149757 &  3.85 & $\rm ^{+ 0.10}_{-0.08}$ &   8.9 & $\rm ^{+  1.3}_{ -1.1}$ &
     0.17 & $\pm$0.03 &  4.87 & $\rm ^{+ 0.13}_{-0.13}$ &  20.2 & $\rm ^{+  8.8}_{ -5.7}$ &
   $\le$--6.75 & $\rm ^{+ 0.17}_{-0.66}$ & $\le$27.72 & $\rm ^{+ 0.19}_{-0.66}$\\
   \hline
\end{tabular}
\end{table}