\begin{table}%t5
\caption{Core properties determined from greybody fits to the SCUBA and IRAS
HIRES sub-mm and far-infrared fluxes.}
\label{tbl:dustprops}
%\centering
\par
\begin{tabular}{lccccc}
\hline  \hline
Source ID & $T_{\rm d}$ & $M$ & $\log(n)$ & $A_{V}$& $A_{K}$\\
 & (K) & $M_\odot$ & cm$^{-3}$ &  &  \\ 
 \hline
 \object{SFO 11 SMM1} & 23  & 20.6  & 4.6 & 11.5 & 1.3 \\
 \object{SFO 11 SMM2} & 32   & 4.9     & 4.4    & 5.4     & 0.6    \\
 \object{SFO 11 SMM3} & 27   & 3.1     & 4.2    & 3.5     & 0.4    \\
 & & & & &   \\ 
 \object{SFO 11NE SMM1} & 23 & 13.4 & 4.6 & 10.2 & 1.1 \\ 
 \object{SFO 11NE SMM2} & 11   & 26     & 5.4    & 45.7    & 5.1    \\
& & & & &  \\
 \object{SFO 11E SMM1} & 23 & 18.7 & 4.6 & 11.2 & 1.3 \\
 \object{SFO 11E SMM2} & 76   &  1.1   & 4.4    & 3.4    & 0.4    \\
 \object{ \object{SFO 11E SMM3}}  & 19   & 7.7     & 5.3    & 25.8    & 2.9    \\ \hline
\end{tabular}
\end{table}