\begin{table}%T5
%\centering
\par
\caption{Errors in the abundances of star \# 628 due to uncertainties
in the atmospheric parameters.}
\label{errors}
\begin{tabular}{lrrrrrr}
\hline\hline
 & $\Delta A$(FeI) & $\Delta A$(FeII) &$\Delta A$(O) & $\Delta A$(MgI) & $\Delta A$(SiI) & $\Delta A$(CaI) \\
\hline
$\Delta\xi =  \pm 0.2$ \kms &  $\rm ^{-0.06}_{+ 0.07}$ & $\rm ^{-0.04}_{+ 0.05}$ & $\mp 0.05$ & $\mp 0.04$ & $\rm ^{-0.03}_{+ 0.04}$ &  $\rm ^{-0.05}_{+ 0.06}$\\
\\
$\Delta T_{\rm eff} = \pm 100$ K &$\rm  ^{+0.14}_{-0.06}$ & $\rm ^{-0.06}_{+0.12}$ & $\mp 0.01$ & $\rm ^{+0.09}_{-0.06}$ & 
$\rm ^{+0.00}_{-0.05} $ & $\rm ^{+0.17}_{-0.10} $ \\  
\\
$\Delta \log g = \pm 0.50 $ & $\rm ^{+0.05}_{-0.03}$ & $\rm ^{+0.29}_{-0.20}$ & $\rm ^{+0.25}_{-0.24}$ & $\rm ^{-0.03}_{+0.01}$
& $\rm ^{+0.11}_{-0.06}$ & $\rm ^{-0.03}_{+0.01}$
\\
\hline
\end{tabular}
\end{table}