\begin{table}%T2
\caption{Lines.}
\label{abund1}
%\centerline
{{\scriptsize
\begin{tabular}{rrrlrrrrrrrrrr}
\hline\hline
Ion  & $\lambda$ & log~$gf$  & source of    & $EW$      & $\epsilon$ & $EW$       & $\epsilon$ & $EW$      & $\epsilon$ & $EW$      & $\epsilon$ & $EW$     & $\epsilon$ \\
     & (nm)      &         & log~$gf$       & (pm)    &            & (pm)     &            & (pm)    &            & (pm)    &            & (pm)   &           \\
     &           &         & (see notes)  & 432     &            & 628      &            & 635     &            & 656     &            & 709    &           \\
\hline
%*****************************************[432 - 124             ][628 - 141           ][635 - 122            ][656 - 159            ][709 - 201            ]
Fe I & 489.2871  & --1.29   & FMW          & 4.42    & 6.69       & 8.28    & 7.34      & --      & --         & 7.78    & 7.44       & 7.84    & 7.47       \\
Fe I & 506.7151  & --0.97   & FMW          & --      & --         & 10.51   & 7.41      & 8.42    & 7.03       & 9.54    & 7.46       & 9.52    & 7.49       \\
Fe I & 510.4436  & --1.69   & FMW          & 2.46    & 6.72       & --      & --        & 4.51    & 7.14       & 4.81    & 7.35       & 6.28    & 7.62       \\
Fe I & 510.9650  & --0.98   & FMW          & 6.07    & 6.82       & --      & --        & 9.51    & 7.34       & 7.98    & 7.24       & 10.0    & 7.69       \\
Fe I & 552.5539  & --1.33   & FMW          & 3.51    & 6.52       & 7.17    & 7.16      & 8.14    & 7.30       & 7.92    & 7.45       & 7.43    & 7.37       \\
Fe I & 585.5091  & --1.76   & FMW          & --      & --         & --      & --        & --      & --         & --      & --         & 5.02    & 7.76       \\
Fe I & 585.6083  & --1.64   & FMW          & 2.38    & 6.63       & 6.16    & 7.38      & 5.52    & 7.23       & 4.85    & 7.28       & 6.61    & 7.57       \\
Fe I & 585.8779  & --2.26   & FMW          & --      & --         & 2.56    & 7.30      & 2.88    & 7.30       & 2.00    & 7.24       & 1.78    & 7.14       \\
Fe I & 586.1107  & --2.45   & FMW          & --      & --         & --      & --        & --      & --         & --      & --         & 2.84    & 7.66       \\
Fe I & 587.7794  & --2.23   & FMW          & 1.65    & 6.88       & --      & --        & --      & --         & 3.64    & 7.53       & 4.44    & 7.64       \\
Fe I & 588.3813  & --1.36   & FMW          & 5.80    & 6.70       & 10.41   & 7.38      & --      & --         & 8.48    & 7.26       & 8.85    & 7.35       \\
Fe I & 615.1617  & --3.23   & FMW          & 6.81    & 6.66       & 9.92    & 7.04      & --      & --         & 9.37    & 7.22       & 8.66    & 7.06       \\
Fe I & 616.5361  & --1.55   & FMW          & 4.19    & 6.75       & --      & --        & 6.22    & 7.06       & 6.39    & 7.27       & 6.64    & 7.30       \\
Fe I & 618.7987  & --1.72   & FMW          & 4.01    & 6.65       & --      & --        & 7.51    & 7.20       & 6.49    & 7.22       & 8.42    & 7.56       \\
Fe I & 649.6469  & --0.57   & FMW          & 3.56    & 6.39       & 9.10    & 7.29      & 7.73    & 7.07       & 7.81    & 7.24       & 9.40    & 7.54       \\
Fe I & 670.3568  & --3.16   & FMW          & 4.09    & 6.67       & 7.53    & 7.23      & 6.29    & 7.00       & 7.27    & 7.37       & --      & --         \\
%%%%%%%%%%%%%%%%
Fe II & 483.3197  & --4.78   & FMW          & 1.20    & 6.76       & --      & --        & --      & --         & 3.18    & 7.49       & 3.50    & 7.61       \\
Fe II & 492.3927  & --1.32   & FMW          & 14.99   & 6.50       & --      & --        & --      & --         & --      & --         & --      & --         \\
Fe II & 499.3358  & --3.65   & FMW          & 4.10    & 6.61       & 8.35    & 7.50      & 6.35    & 7.04       & 7.05    & 7.30       & 7.35    & 7.48       \\
Fe II & 510.0664  & --4.37   & FMW          & 2.08    & 6.82       & 3.76    & 7.38      & 4.30    & 7.41       & 3.30    & 7.26       & 3.41    & 7.34       \\
Fe II & 513.2669  & --4.18   & FMW          & 2.57    & 6.76       & 4.43    & 7.32      & 4.01    & 7.16       & 4.72    & 7.36       & 3.81    & 7.24       \\
Fe II & 516.1184  & --4.48   & K88          & --      & --         & --      & --        & --      & --         & 2.17    & 7.15       & --      & --         \\
Fe II & 525.6938  & --4.25   & K88          & 2.57    & 6.93       & 5.44    & 7.67      & 3.36    & 7.19       & 4.66    & 7.51       & 3.73    & 7.39       \\
Fe II & 526.4812  & --3.19   & FMW          & 4.84    & 6.79       & 7.10    & 7.28      & --      & --         & --      & --         & 7.16    & 7.43       \\
Fe II & 614.9258  & --2.72   & K88          & 3.69    & 6.81       & --      & --        & 3.55    & 6.81       & --      & --         & 5.67    & 7.38       \\
%%%%%%%%%%%%%%%%
Mg I & 552.8405  & --0.620  & LZ            & --      & --         & 21.74   & 7.09      & 22.55   & 7.07       & 19.77   & 7.09       & 21.53   & 7.20       \\
Mg I & 571.1088  & --1.833  & LZ            & 7.98    & 6.75       & 12.46   & 7.29      & 10.81   & 7.06       & 11.05   & 7.27       & 10.66   & 7.20       \\
Mg I & 631.8717  & --1.981  & FF            & 2.08    & 6.73       & 5.04    & 7.32      & 5.83    & 7.40       & 3.59    & 7.16       & 5.95    & 7.51       \\
Mg I & 631.9237  & --2.201  & FF            & --      & --         & 4.77    & 7.50      & 3.66    & 7.28       & --      & --         & 3.61    & 7.35       \\
%%%%%%%%%%%%%%%%
Si I & 577.2146  & --1.750  & GARZ          & --      & --         & --      & --        & --      & --         & --      & --         & 4.82    & 7.22       \\
Si I & 594.8541  & --1.230  & GARZ          & 6.16    & 6.79       & 8.42    & 7.18      & 8.26    & 7.12       & 9.30    & 7.38       & 8.84    & 7.35       \\
Si I & 612.5021  & --1.540  & ED            & 1.80    & 6.83       & --      & --        & --      & --         & --      & --         & --      & --         \\
Si I & 614.2483  & --1.480  & ED            & --      & --         & 4.54    & 7.45      & 3.21    & 7.17       & 3.50    & 7.28       & 4.34    & 7.46       \\
Si I & 614.5016  & --1.430  & ED            & 1.39    & 6.59       & --      & --        & 3.28    & 7.13       & 3.34    & 7.20       & 3.79    & 7.30       \\
Si I & 615.5134  & --0.770  & ED            & 3.27    & 6.42       & 8.26    & 7.30      & 5.64    & 6.88       & 7.99    & 7.32       & 7.87    & 7.34       \\
%%%%%%%%%%%%%%%%
Ca I & 551.2980  & --0.290  & NBS            & 5.48    & 5.06       & 10.74   & 5.79      & 10.64   & 5.80       & 10.69   & 6.01       & 10.47   & 5.96       \\
Ca I & 585.7451  & 0.230   & NBS            & --      & --         & --      & --        & 14.22   & 5.86       & --      & --         & 17.63   & 6.51       \\
Ca I & 586.7562  & --1.610  & ED             & --      & --         & 3.86    & 6.08      & 3.22    & 5.92       & 4.26    & 6.26       & 4.68    & 6.28       \\
Ca I & 612.2217  & --0.409  & NBS            & --      & --         & --      & --        & 19.53   & 5.95       & --      & --         & 19.51   & 6.25       \\
Ca I & 616.1297  & --1.020  & NBS            & 5.98    & 5.38       & --      & --        & 9.33    & 5.81       & 9.98    & 6.12       & 10.46   & 6.19       \\
Ca I & 616.6439  & --0.900  & NBS            & 6.75    & 5.40       & 10.81   & 5.89      & 9.54    & 5.72       & 9.73    & 5.96       & 10.29   & 6.03       \\
Ca I & 616.9042  & --0.550  & NBS            & 7.25    & 5.15       & 13.05   & 5.88      & 10.88   & 5.60       & 11.64   & 5.94       & 12.11   & 6.01       \\
Ca I & 643.9075  & 0.470   & NBS            & --      & --         & --      & --        & 17.94   & 5.67       & --      & --         & 18.91   & 6.07       \\
Ca I & 645.5558  & --1.350  & NBS            & --      & --         & 8.98    & 6.05      & 8.05    & 5.92       & 8.16    & 6.13       & 8.02    & 6.07       \\
Ca I & 649.3781  & 0.140   & NBS            & --      & --         & --      & --        & 15.03   & 5.57       & --      & --         & --      & --         \\
Ca I & 649.9650  & --0.590  & NBS            & 7.69    & 5.27       & --      & --        & 10.91   & 5.62       & 10.92   & 5.82       & 12.82   & 6.15       \\
Ca I & 650.8850  & --2.110  & NBS            & 1.38    & 5.46       & 2.48    & 5.83      & --      & --         & 2.01    & 5.82       & 2.31    & 5.83       \\
Ca I & 679.8479  & --2.320  & K88            & --      & --         & --      & --        & --      & --         & 1.45    & 6.05       & --      & --         \\
\hline
\end{tabular}
}}

{\scriptsize
\begin{tabular}{rrrlrrrrrrrrrr}
\hline\hline
Ion  & $\lambda$ & log~$gf$  & source of   & $EW$      & $\epsilon$ & $EW$       & $\epsilon$ & $EW$  & $\epsilon$ & $EW$      & $\epsilon$ & $EW$      & $\epsilon$ \\
     & (nm)      &         & log~$gf$      & (pm)    &            & (pm)     &            & (pm)    &            & (pm)    &            & (pm)    &            \\\
     &           &         & (see notes) & 716     &            & 717      &            & 867     &            & 894     &            & 927    &            \\
\hline
%*****************************************[716 - 105             ][717 - 142           ][867 - 104            ][894 - 210            ][927 - 115            ]
Fe I & 489.2871  & --1.29   & FMW          & 8.67    & 7.45       & 7.21    & 7.50      & 6.89    & 7.14       & 8.21    & 7.57       & 7.10    & 7.44       \\
Fe I & 506.7151  & --0.97   & FMW          & 11.31   & 7.59       & --      & --        & --      & --         & 8.82    & 7.37       & 9.00    & 7.56       \\
Fe I & 510.4436  & --1.69   & FMW          & --      & --         & 6.32    & 7.75      & 5.12    & 7.23       & --      & --         & 5.90    & 7.62       \\
Fe I & 510.9650  & --0.98   & FMW          & 8.58    & 7.20       & 8.94    & 7.67      & 8.06    & 7.02       & 9.39    & 7.59       & 8.38    & 7.50       \\
Fe I & 552.5539  & --1.33   & FMW          & 8.83    & 7.46       & 7.41    & 7.52      & 6.75    & 7.04       & 7.06    & 7.30 .     & 6.92    & 7.38       \\
Fe I & 585.5091  & --1.76   & FMW          & --      & --         & --      & --        & --      & --         & 4.65    & 7.69       & 4.09    & 7.63       \\
Fe I & 585.6083  & --1.64   & FMW          & --      & --         & 5.86    & 7.57      & 5.15    & 7.16       & 6.89    & 7.64       & 6.50    & 7.66       \\
Fe I & 585.8779  & --2.26   & FMW          & 2.89    & 7.41       & 2.97    & 7.52      & --      & --         & 2.68    & 7.34       & 1.91    & 7.18       \\
Fe I & 586.1107  & --2.45   & FMW          & 1.60    & 7.35       & 2.85    & 7.75      & --      & --         & 2.47    & 7.56       & 2.49    & 7.60       \\
Fe I & 587.7794  & --2.23   & FMW          & 3.73    & 7.48       & --      & --        & 1.77    & 6.96       & --      & --         & 3.94    & 7.58       \\
Fe I & 588.3813  & --1.36   & FMW          & 10.38   & 7.42       & 9.18    & 7.63      & 6.13    & 6.65       & 9.33    & 7.47       & --      & --         \\
Fe I & 615.1617  & --3.23   & FMW          & 10.86   & 7.26       & --      & --        & 8.04    & 6.73       & --      & --         & 9.05    & 7.27       \\
Fe I & 616.5361  & --1.55   & FMW          & --      & --         & 7.64    & 7.65      & 4.27    & 6.75       & 6.58    & 7.28       & 6.14    & 7.29       \\
Fe I & 618.7987  & --1.72   & FMW          & 8.21    & 7.38       & 6.80    & 7.41      & 4.92    & 6.79       & 6.74    & 7.25       & 6.69    & 7.33       \\
Fe I & 649.6469  & --0.57   & FMW          & 8.50    & 7.23       & 8.07    & 7.46      & 5.75    & 6.73       & 9.06    & 7.51       & 7.66    & 7.35       \\
Fe I & 670.3568  & --3.16   & FMW          & 7.80    & 7.32       & 7.83    & 7.66      & 7.00    & 7.10       & 7.61    & 7.37       & 8.36    & 7.64       \\
%%%%%%%%%%%%%%%%
%\\
Fe II & 499.3358  & --3.65  & FMW          & 7.14    & 7.25       & 6.32    & 7.27      & 6.96    & 6.99       & 5.78    & 7.21       & 5.47    & 7.33       \\
Fe II & 510.0664  & --4.37  & FMW          & 4.64    & 7.51       & 4.13    & 7.49      & 3.63    & 7.11       & 4.34    & 7.60       & --      & --         \\
Fe II & 513.2669  & --4.18  & FMW          & 4.64    & 7.32       & 4.16    & 7.30      & 4.66    & 7.11       & 4.67    & 7.49       & 3.34    & 7.34       \\
Fe II & 516.1184  & --4.48  & K88          & --      & --         & --      & --        & --      & --         & 2.46    & 7.31       & 2.12    & 7.35       \\
Fe II & 525.6938  & --4.25  & K88          & --      & --         & 5.06    & 7.67      & --      & --         & 2.93    & 7.24       & 3.20    & 7.46       \\
Fe II & 526.4812  & --3.19  & FMW          & --      & --         & 7.55    & 7.53      & 6.11    & 6.85       & 6.32    & 7.33       & 5.27    & 7.28       \\
Fe II & 614.9258  & --2.72  & K88          & 5.80    & 7.25       & 7.29    & 7.70      & --      & --         & 4.80    & 7.26       & --      & --         \\
%%%%%%%%%%%%%%%%
%\\
Mg I & 552.8405  & --0.620  & LZ            & 21.90   & 7.14       & --      & --        & 17.65   & 6.71       & 19.47   & 7.03       & 19.47   & 7.02       \\
Mg I & 571.1088  & --1.833  & LZ            & 11.76   & 7.24       & 12.42   & 7.59      & 10.73   & 7.05       & 10.49   & 7.16       & 11.73   & 7.40       \\
Mg I & 631.8717  & --1.981  & FF            & 4.53    & 7.27       & 5.34    & 7.49      & 2.40    & 6.83       & 5.32    & 7.40       & 4.97    & 7.37       \\
Mg I & 631.9237  & --2.201  & FF            & --      & --         & 3.78    & 7.44      & 2.28    & 7.02       & --      & --         & --      & --         \\
%%%%%%%%%%%%%%%%
%\\
Si I & 577.2146  & --1.750  & GARZ          & --      & --         & --      & --        & --      & --         & --      & --         & 4.82    & 7.30       \\
Si I & 594.8541  & --1.230  & GARZ          & 10.26   & 7.44       & 10.14   & 7.62      & 6.71    & 6.83       & 9.24    & 7.45       & 8.98    & 7.49       \\
Si I & 612.5021  & --1.540  & ED            & --      & --         & --      & --        & 4.70    & 6.82       & --      & --         & --      & --         \\
Si I & 614.2483  & --1.480  & ED            & 3.31    & 7.23       & 3.64    & 7.34      & 3.87    & 7.24       & 4.80    & 7.56       & 3.63    & 7.40       \\
Si I & 614.5016  & --1.430  & ED            & --      & --         & 4.44    & 7.43      & 3.30    & 7.09       & 4.83    & 7.51       & 4.21    & 7.46       \\
Si I & 615.5134  & --0.770  & ED            & 7.01    & 7.11       & 8.88    & 7.55      & 5.99    & 6.87       & 8.67    & 7.51       & 7.88    & 7.46       \\
%%%%%%%%%%%%%%%%
%\\
Ca I & 551.2980  & --0.290  & NBS            & 11.31   & 5.99       & 11.47   & 6.33      & 8.98    & 5.52       & 10.24   & 5.92       & 12.62   & 6.38       \\
Ca I & 585.7451  & 0.230   & NBS            & 15.84   & 6.08       & --      & --        & --      & --         & --      & --         & --      & --         \\
Ca I & 586.7562  & --1.610  & ED             & --      & --         & 4.19    & 6.30      & 4.00    & 6.04       & 5.12    & 6.32       & 4.98    & 6.33       \\
Ca I & 616.1297  & --1.020  & NBS            & 9.85    & 5.93       & 10.93   & 6.50      & 8.16    & 5.62       & 10.72   & 6.23       & 8.64    & 5.92       \\
Ca I & 616.6439  & --0.900  & NBS            & 9.91    & 5.82       & 10.05   & 6.21      & 7.21    & 5.36       & 10.42   & 6.05       & 9.61    & 5.99       \\
Ca I & 616.9042  & --0.550  & NBS            & 11.75   & 5.75       & 11.00   & 6.05      & --      & --         & --      & --         & 11.73   & 6.05       \\
Ca I & 645.5558  & --1.350  & NBS            & 8.84    & 6.09       & 7.95    & 6.24      & 8.75    & 6.030      & 9.46    & 6.30       & 9.08    & 6.34       \\
Ca I & 649.9650  & --0.590  & NBS            & 11.51   & 5.72       & 11.51   & 6.16      & --      & --         & 11.53   & 5.92       & 12.37   & 6.20       \\
Ca I & 650.8850  & --2.110  & NBS            & 3.29    & 6.04       & 3.21    & 6.13      & --      & --         & --      & --         & 2.90    & 5.93       \\
Ca I & 679.8479  & --2.320  & K88            & --      & --         & --      & --        & --      & --         & --      & --         & 1.79    & 6.06       \\
\hline
\end{tabular}
}
\medskip
{ED,    Edvardsson, B. et al. 1993, A\&A, 275, 101.}\\
{FF,    Froese Fischer, C. 1975, Can. J. Phys., 53, 184; p. 338; 1979, JOSA, 69, 118. }\\
{FMW,   Fuhr, J. R., Martin, G. A., \& Wiese, W. L. 1988, J. Phys. Chem. Ref. Data, 17, Suppl. 4. }\\
{GARZ,  Garz, T. 1973, A\&A, 26, 471. }\\
{K88,   Kurucz, R. L. 1988, Trans. IAU, XXB, ed. M. McNally (Dordrecht: Kluwer), 168. }\\
{KZ,    Kwiatkowski, M., Zimmermann, P., Biemont, E., \& Grevesse, N. 1982, A\&A, 112, 337.}\\
{LZ,    Lincke, R., \& Ziegenbein, G. 1971, Z. Phyz., 241, 369. }\\
{NBS,   Wiese, W. L., Smith, M. W., \& Glennon, B. M. 1966, NSRDS-NBS 4. }
\end{table}