\begin{table}%t3
\caption{\label{rvtbl}Results from optical spectroscopy.}
%\centering
\par
\begin{tabular}{lllll}
\hline
\hline
Target & $EW$(H$\alpha$) & $EW$(Li) & $v$sin$i$ &  $v_{r}$  \\
 & [{\AA}] & [{m\AA}] & [km~s$^{-1}$] & [km~s$^{-1}$]  \\
\hline
HD 199143 A  &  1.6  & 120: & 120$^a$  & -- \\
HD 358623 A  &  --0.78$^b$ & $400\pm20$  & 13  & --$6.8 \pm 1.3$ \\
HD 358623 B  &  $\sim$--4$^b$ & -- & -- & -- \\
\hline
\multicolumn{5}{l}{$^a$ Uncertainty $\sim$10--20\%.}\\
\multicolumn{5}{l}{$^b$ Emission line.}
\end{tabular}
\end{table}