\begin{table}%t2
\caption{Sample table of the catalogue of the individual
measurements. Columns~4--10 are repeated up to 8~times for each of
the $n$~pointings. The full table is available in electronic form
at the~CDS.} \label{single_tab}
%\centering
\par
\begin{tabular}{clcrrrcrrcl}
\hline  \hline
Nr     &   Name       &   $n$ &  JD~~~  &     $K$~~  &     $\sigma_K$   &    $i_K$    &     $J$~~    &   $\sigma_J$     &   $i_J$ & ... \\
\hline
& ....\\
171    &   HD 96274   &   5   &   52046.591  &   2.453 & 0.022   &         5    & 3.530 & 0.003 &           4& ... \\
172    &   SAO 99437  &   5   &   52016.645  &   7.638 & 0.080   &         5    & 8.228 & 0.094 &           4& ... \\
173    &   HD 96374   &   5   &   52046.593  &   7.031 & 0.030   &         4    & 7.453 & 0.028 &           4& ... \\
174    &   HD 96479   &   5   &   52046.595  &   6.205 & 0.023   &         4    & 6.468 & 0.012 &           4& ... \\
175    &   SAO 99456  &   5   &   52016.648  &   6.032 & 0.047   &         5    & 6.467 & 0.011 &           5& ... \\
176    &   HD 96918   &   5   &   52016.626  &   1.661 & 0.020   &         5    &       &       &            & ... \\
177    &   HD 97576   &   4   &   52016.627  &   1.677 & 0.027   &         4    & 2.684 & 0.004 &           3& ... \\
178    &   HD 97716   &   5   &   52016.639  &   4.076 & 0.020   &         4    & 4.770 & 0.011 &           3& ... \\
179    &   HD 98118   &   4   &   52046.597  &   1.349 & 0.056   &         5    &       &       &            & ... \\
& ....\\
\hline
\end{tabular}
\end{table}