\begin{table} %T2
%\centering
\par
\caption{Metal lines used to determine element abundances. $f$ values and 
damping constants have been determined from solar spectrum fits.} \label{lines}  
$$
\begin{tabular}{rcrr@{ -- }lcr}   
\noalign{\smallskip} \hline\hline \noalign{\smallskip} 
$\lambda$ [\AA] & Mult & $E_{\rm low}$ & \multicolumn{2}{c}{Transition} & $\gfe$ & $\log C_6$ \\ 
\noalign{\smallskip} \hline  \noalign{\smallskip} 
\multicolumn{6}{l}{\ion{Na}{i},\ \ $\eps{\odot} = 6.28$\ \ (NLTE) }\\ 
\noalign{\smallskip}
5889.959 &   1 &  0.00 & $\rm 3s^2$S~ & $\rm 3p^2$P$^{\rm o}$ & 6.39 & --31.60 \\           
5895.932 &   1 &  0.00 & $\rm 3s^2$S~ & $\rm 3p^2$P$^{\rm o}$ & 6.09 & --31.60 \\      
6154.228 &   5 &  2.10 & $\rm 3p^2$P$^{\rm o}$ & $\rm 5s^2$S & 4.71 & --30.05 \\
6160.751 &   5 &  2.10 & $\rm 3p^2$P$^{\rm o}$ & $\rm 5s^2$S & 5.00 & --30.05 \\
5682.642 &   6 &  2.10 & $\rm 3p^2$P$^{\rm o}$ & $\rm 4d^2$D & 5.56 & --29.78 \\
5688.214 &   6 &  2.10 & $\rm 3p^2$P$^{\rm o}$ & $\rm 4d^2$D & 5.81 & --29.78 \\
\multicolumn{6}{l}{\ion{Mg}{i},\ \ $\eps{\odot} = 7.53$\ \ (NLTE) }\\ 
\noalign{\smallskip}
4571.090 &   1 &  0.00 & $\rm 3s^1$S~ & $\rm 3p^3$P$^{\rm o}$ & 2.06 & --31.96 \\
5172.698 &   2 &  2.71 & $\rm 3p^3$P$^{\rm o}$ & $\rm 4s^3$S & 7.18 & --30.87 \\
5183.617 &   2 &  2.72 & $\rm 3p^3$P$^{\rm o}$ & $\rm 4s^3$S & 7.39 & --30.87 \\
5711.070 &   8 &  4.34 & $\rm 3p^1$P$^{\rm o}$ & $\rm 5s^1$S & 5.89 & --29.89 \\
5528.410 &   9 &  4.34 & $\rm 3p^1$P$^{\rm o}$ & $\rm 4d^1$D & 7.06 & --30.20 \\
4730.030 &  10 &  4.34 & $\rm 3p^1$P$^{\rm o}$ & $\rm 6s^1$S & 5.33 & --29.89 \\
4702.995 &  11 &  4.34 & $\rm 3p^1$P$^{\rm o}$ & $\rm 5d^1$D & 7.15 & --29.71 \\ 
\multicolumn{6}{l}{\ion{Al}{i},\ \ $\eps{\odot} = 6.43$\ \ (NLTE) }\\ 
\noalign{\smallskip}
3961.531 &   1 &  0.01 & $\rm 3p^2$P$^{\rm o}$ & $\rm 4s^2$S & 6.10 & --31.20 \\
6696.026 &   5 &  3.14 & $\rm 4s^2$S & $\rm 5p^2$P$^{\rm o}$ & 4.95 & --30.60 \\
6698.674 &   5 &  3.24 & $\rm 4s^2$S & $\rm 5p^2$P$^{\rm o}$ & 4.61 & --30.60 \\
8772.876 &   9 &  4.02 & $\rm 3d^2$D & $\rm 5f^2$F$^{\rm o}$ & 6.19 & --29.70 \\
8773.907 &   9 &  4.02 & $\rm 3d^2$D & $\rm 5f^2$F$^{\rm o}$ & 6.42 & --29.70 \\
7835.307 &  10 &  4.02 & $\rm 3d^2$D & $\rm 6f^2$F$^{\rm o}$ & 5.79 & --29.40 \\
7836.128 &  10 &  4.02 & $\rm 3d^2$D & $\rm 6f^2$F$^{\rm o}$ & 5.98 & --29.40 \\
\multicolumn{6}{l}{\ion{Fe}{ii},\ \ $\eps{\odot} = 7.51$\ \ (LTE) }\\ 
\noalign{\smallskip}
4923.932 &  42 &  2.88 & a$^6$S & z$^6$P$^{\rm o}$ & 5.97 & --31.91 \\           
5264.808 &  48 &  3.22 & a$^4$G & z$^4$D$^{\rm o}$ & 4.41 & --32.19 \\ 
5197.575 &  49 &  3.22 & a$^4$G & z$^4$F$^{\rm o}$ & 5.21 & --31.89 \\ 
5234.630 &  49 &  3.21 & a$^4$G & z$^4$F$^{\rm o}$ & 5.29 & --31.89 \\ 
5325.557 &  49 &  3.21 & a$^4$G & z$^4$F$^{\rm o}$ & 4.29 & --32.19 \\ 
5425.253 &  49 &  3.19 & a$^4$G & z$^4$F$^{\rm o}$ & 4.24 & --32.19 \\ 
6247.564 &  74 &  3.87 & b$^4$D & z$^4$P$^{\rm o}$ & 5.18 & --32.18 \\ 
6456.389 &  74 &  3.89 & b$^4$D & z$^4$P$^{\rm o}$ & 5.43 & --32.18 \\ 
\noalign{\smallskip} \hline \noalign{\smallskip} 
\end{tabular} $$ 
\end{table}