\begin{table}%t9
    \caption{C\_160 (170\micron) sources associated with C\_90 (90\micron) 
    sources in LHNW.}\label{tab9}
\par
%\centerline
{
\begin{tabular}{rrccrrrrrr}
\hline \hline
 Name & Name & RA & Dec & \multicolumn{1}{c}{Flux ({\scriptsize C\_160})} & 
 \multicolumn{1}{c}{Flux ({\scriptsize C\_90})} & Flux ratio & Distance &
 $SNR$ & $SNR$  \\
 {\scriptsize (C\_160)} & {\scriptsize (C\_90)} & {\scriptsize (J2000)} & 
{\scriptsize (J2000)} & \multicolumn{1}{c}{\scriptsize (mJy)} & \multicolumn{1}{c}{\scriptsize (mJy)} 
& {\scriptsize (C\_160/C\_90)} & 
 (arcsec) & {\scriptsize (C\_160)} & {\scriptsize (C\_90)} \\
\hline
    2NW013 &     1NW130 & 10 31 24.8 & 57 42 39 &  366.6 $\pm$  81.2 &  204.2 $\pm$  38.3 &   1.8 &       15 &   6.8 &   9.1 \\
    2NW016 &     1NW118 & 10 31 54.7 & 57 56 52 &  149.4 $\pm$  46.0 &  148.3 $\pm$  31.0 &   1.0 &       13 &   3.0 &   4.5 \\
    2NW027 &     1NW181 & 10 32 02.1 & 58 07 51 &  272.5 $\pm$  64.8 &  278.8 $\pm$  48.9 &   0.9 &       11 &   6.8 &   3.0 \\
    2NW012 &     1NW172 & 10 32 14.5 & 57 30 14 &  210.2 $\pm$  54.7 &   70.0 $\pm$  22.9 &   3.0 &       34 &   3.9 &   3.4 \\
    2NW003 &     1NW192 & 10 32 47.7 & 57 36 45 &  292.8 $\pm$  68.2 &  249.4 $\pm$  44.6 &   1.1 &       19 &   6.8 &   6.8 \\
    2NW030 &     1NW070 & 10 32 58.6 & 58 06 18 &  169.0 $\pm$  48.7 &  212.6 $\pm$  39.5 &   0.7 &       42 &   5.4 &   6.8 \\
    2NW005 &     1NW021 & 10 33 18.5 & 57 49 15 &  247.9 $\pm$  60.7 &  167.1 $\pm$  33.4 &   1.4 &       11 &   3.9 &   5.4 \\
    2NW009 &     1NW272 & 10 33 59.5 & 57 29 21 &  251.8 $\pm$  61.3 &  138.6 $\pm$  29.9 &   1.8 &       17 &   6.8 &   4.5 \\
    2NW026 &     1NW030 & 10 34 02.3 & 57 43 16 &  184.1 $\pm$  50.8 &  149.4 $\pm$  31.2 &   1.2 &       37 &   3.0 &   5.4 \\
    2NW055 &     1NW037 & 10 35 10.3 & 57 48 15 &  170.1 $\pm$  48.8 &   97.4 $\pm$  25.4 &   1.7 &       25 &   4.5 &   3.0 \\
    2NW006 &     1NW025 & 10 35 17.0 & 57 33 22 &  228.6 $\pm$  57.6 &  137.9 $\pm$  29.8 &   1.6 &        8 &   4.5 &   4.5 \\
    2NW007 &   Note$^+$ & 10 35 24.6 & 57 51 50 &  265.8 $\pm$  63.6 &                    &       &          &   6.8 &       \\
    2NW022 &     1NW022 & 10 36 13.2 & 57 43 12 &  165.4 $\pm$  48.2 &  146.0 $\pm$  30.8 &   1.1 &       14 &   4.5 &   4.5 \\
\hline
\end{tabular}}
\medskip
Note --  Same as Table~\ref{tab8}, but for LHNW. \\
Note$^+$ --  2NW007 is associated with an extended C\_90 source that 
DAOPHOT does not detect. Its C\_90 flux that was manually measured is 
198~$\pm$ 37~mJy within a 62\arcsec\ radius aperture.
\end{table}