\begin{table}%T6
%\centering
\par
\caption{Spectral fit results for the multi-temperature model.
The temperature is the temperature of the hottest
component, $T_1$; the emission measures $Y_1$ to $Y_5$ have been renormalised
to 1 for $Y_1$. The \#\ indicates the shell number. A "C" in the last column
indicates consistency with an isobaric cooling flow spectrum, an "I"
consistency with an isothermal spectrum.
}
\label{tab:fitpar1}
\begin{tabular}{|lrrrrr|rrrrr|r|}
\hline\hline
\# & $\chi^2$ & d.o.f. & $kT_1$ & $\log n_{\rm H}$  & $\tau_{{\rm \hbox{cool}}}$ 
  & $Y_{1}$ &$Y_{2}$ &$Y_{3}$ &$Y_{4}$ &$Y_{5}$ &  \\
   &          &        & (keV)&   (m$^{-3}$)          & (Gyr) &&&&&& \\
\hline
\multicolumn{12}{|l|}{NGC 533}\\
\hline
1& 393& 233& $\rm 0.7^{+ 0.0}_{-0.0}$& 3.73&  0.8&1 $\pm$ 0.14 & 0.00 $\pm$ 0.44 & 0.00 $\pm$ 0.01 & 0.00 $\pm$ 0.03 & 0.00 $\pm$ 0.59&I\\
2& 297& 233& $\rm 1.1^{+ 0.1}_{-0.0}$& 3.10&  6.6&1 $\pm$ 0.22 & 0.19 $\pm$ 0.29 & 0.00 $\pm$ 0.02 & 0.00 $\pm$ 0.03 & 0.00 $\pm$ 0.13&CI\\
3& 210& 233& $\rm 1.9^{+ 0.4}_{-0.4}$& 2.73&   32&1 $\pm$ 0.32 & 0.28 $\pm$ 0.21 & 0.02 $\pm$ 0.04 & 0.00 $\pm$ 0.06 & 0.00 $\pm$ 0.05&I\\
4& 269& 233& $\rm 1.4^{+ 0.2}_{-0.1}$& 2.62&   30&1 $\pm$ 0.29 & 0.01 $\pm$ 0.13 & 0.07 $\pm$ 0.07 & 0.05 $\pm$ 0.22 & 0.00 $\pm$ 0.64&I\\
5& 263& 233& $\rm 1.5^{+ 0.4}_{-0.3}$& 2.47&   46&1 $\pm$ 0.34 & 0.15 $\pm$ 0.12 & 0.00 $\pm$ 0.08 & 0.00 $\pm$ 0.37 & 0.01 $\pm$ 1.62&I\\
\hline
\multicolumn{12}{|l|}{Virgo}\\
\hline
2& 357& 233& $\rm 1.7^{+ 0.0}_{-0.0}$& 4.41&  0.6&1 $\pm$ 0.05 & 0.11 $\pm$ 0.01 & 0.0 $\pm$ 0.003 & 0.00 $\pm$ 0.01 & 0.05 $\pm$ 0.02&\\
3& 325& 233& $\rm 1.7^{+ 0.0}_{-0.0}$& 4.09&  1.2&1 $\pm$ 0.05 & 0.07 $\pm$ 0.01 & 0.0 $\pm$ 0.002 & 0.00 $\pm$ 0.01 & 0.05 $\pm$ 0.02&\\
4& 268& 233& $\rm 2.0^{+ 0.1}_{ 0.0}$& 3.93&  2.1&1 $\pm$ 0.05 & 0.07 $\pm$ 0.01 & 0.0 $\pm$ 0.002 & 0.00 $\pm$ 0.01 & 0.02 $\pm$ 0.01&\\
5& 239& 233& $\rm 2.0^{+ 0.1}_{-0.1}$& 3.80&  2.9&1 $\pm$ 0.06 & 0.05 $\pm$ 0.02 & 0.0 $\pm$ 0.004 & 0.00 $\pm$ 0.02 & 0.02 $\pm$ 0.02&\\
6& 277& 233& $\rm 2.3^{+ 0.8}_{-0.1}$& 3.62&  5.0&1 $\pm$ 0.25 & 0.13 $\pm$ 0.24 & 0.0 $\pm$ 0.043 & 0.00 $\pm$ 0.01 & 0.04 $\pm$ 0.01&I\\
7& 263& 233& $\rm 2.6^{+ 1.6}_{-0.2}$& 3.47&  7.8&1 $\pm$ 0.34 & 0.12 $\pm$ 0.29 & 0.0 $\pm$ 0.004 & 0.02 $\pm$ 0.01 & 0.04 $\pm$ 0.02&I\\
8& 238& 233& $\rm 3.0^{+ 0.5}_{-0.3}$& 3.30&   13&1 $\pm$ 0.25 & 0.35 $\pm$ 0.27 & 0.0 $\pm$ 0.009 & 0.00 $\pm$ 0.01 & 0.05 $\pm$ 0.03&I\\
\hline
\multicolumn{12}{|l|}{A 262}\\		
\hline
1& 327& 233& $\rm 1.3^{+ 0.1}_{-0.1}$& 3.92&  1.3&1 $\pm$ 0.16 & 0.28 $\pm$ 0.07 & 0.00 $\pm$ 0.03 & 0.00 $\pm$ 0.05 & 0.00 $\pm$ 0.20&\\
2& 220& 233& $\rm 1.5^{+ 0.2}_{-0.1}$& 3.67&  2.9&1 $\pm$ 0.12 & 0.06 $\pm$ 0.02 & 0.00 $\pm$ 0.01 & 0.00 $\pm$ 0.02 & 0.00 $\pm$ 0.07&\\
3& 236& 233& $\rm 2.2^{+ 1.3}_{-0.1}$& 3.31&  9.5&1 $\pm$ 0.37 & 0.09 $\pm$ 0.37 & 0.00 $\pm$ 0.02 & 0.02 $\pm$ 0.02 & 0.06 $\pm$ 0.04&I\\
4& 230& 233& $\rm 2.3^{+ 0.2}_{-0.1}$& 3.19&   13&1 $\pm$ 0.10 & 0.05 $\pm$ 0.05 & 0.00 $\pm$ 0.02 & 0.01 $\pm$ 0.03 & 0.02 $\pm$ 0.05&I\\
5& 255& 233& $\rm 3.5^{+ 2.8}_{-1.1}$& 2.86&   38&1 $\pm$ 1.25 & 1.32 $\pm$ 1.04 & 0.08 $\pm$ 0.51 & 0.00 $\pm$ 0.10 & 0.03 $\pm$ 0.19&CI\\
6& 262& 233& $\rm 2.4^{+ 0.3}_{-0.2}$& 2.91&   26&1 $\pm$ 0.13 & 0.05 $\pm$ 0.12 & 0.00 $\pm$ 0.03 & 0.04 $\pm$ 0.03 & 0.09 $\pm$ 0.11&I\\
\hline
\multicolumn{12}{|l|}{A 1837}\\
\hline
1& 226& 233& $\rm 3.1^{+ 0.2}_{-0.2}$& 3.44&  9.3&1 $\pm$ 0.15 & 0.00 $\pm$ 0.28 & 0.01 $\pm$ 0.01 & 0.00 $\pm$ 0.01 & 0.03 $\pm$ 0.03&I\\
2& 254& 233& $\rm 7.3^{+ 0.7}_{-2.0}$& 3.07&   37&1 $\pm$ 0.24 & 0.00 $\pm$ 0.47 & 0.41 $\pm$ 0.26 & 0.01 $\pm$ 0.19 & 0.03 $\pm$ 0.05&C\\
3& 253& 233& $\rm 6.6^{+ 1.4}_{-2.5}$& 2.79&   67&1 $\pm$ 1.05 & 1.14 $\pm$ 0.71 & 0.11 $\pm$ 0.89 & 0.02 $\pm$ 0.05 & 0.02 $\pm$ 0.12&CI\\
\hline
\multicolumn{12}{|l|}{S\'ersic~159$-$3}\\
\hline
1& 265& 233& $\rm 2.3^{+ 0.1}_{-0.1}$& 4.09&  1.7&1 $\pm$ 0.06 & 0.07 $\pm$ 0.03 & 0.00 $\pm$ 0.01 & 0.02 $\pm$ 0.01 & 0.10 $\pm$ 0.04&\\
2& 203& 233& $\rm 2.9^{+ 0.2}_{-0.2}$& 3.70&  4.8&1 $\pm$ 0.12 & 0.28 $\pm$ 0.12 & 0.00 $\pm$ 0.01 & 0.00 $\pm$ 0.01 & 0.31 $\pm$ 0.07&I\\
3& 203& 233& $\rm 2.6^{+ 0.1}_{-0.1}$& 3.33&   10&1 $\pm$ 0.04 & 0.00 $\pm$ 0.39 & 0.00 $\pm$ 0.01 & 0.01 $\pm$ 0.01 & 0.25 $\pm$ 0.07&I\\
4& 242& 233& $\rm 2.7^{+ 0.1}_{-0.1}$& 2.96&   25&1 $\pm$ 0.06 & 0.00 $\pm$ 0.28 & 0.00 $\pm$ 0.03 & 0.01 $\pm$ 0.03 & 0.48 $\pm$ 0.30&I\\
\hline
\multicolumn{12}{|l|}{MKW 9}\\
\hline
1& 292& 233& $\rm 1.4^{+ 0.1}_{-0.1}$& 2.76&   21&1 $\pm$ 3.28 & 0.10 $\pm$ 0.29 & 0.00 $\pm$ 0.11 & 0.13 $\pm$ 0.42 & 0.00 $\pm$ 0.84&CI\\
2& 228& 233& $\rm 1.7^{+ 0.2}_{-0.2}$& 3.08&   12&1 $\pm$ 0.26 & 0.00 $\pm$ 0.03 & 0.00 $\pm$ 0.03 & 0.00 $\pm$ 0.12 & 0.00 $\pm$ 0.15&I\\
3& 212& 233& $\rm 2.5^{+ 0.3}_{-0.4}$& 2.79&   36&1 $\pm$ 0.22 & 0.00 $\pm$ 0.55 & 0.01 $\pm$ 0.06 & 0.06 $\pm$ 0.06 & 0.00 $\pm$ 0.08&I\\
\hline
\multicolumn{12}{|l|}{2A 0335+096}\\	
\hline
1& 492& 395& $\rm 1.6^{+ 0.1}_{-0.1}$& 4.30&  0.7&1 $\pm$ 0.11 & 0.11 $\pm$ 0.02 & 0.04 $\pm$ 0.02 & 0.00 $\pm$ 0.03 & 0.00 $\pm$ 0.05&\\
2& 412& 395& $\rm 2.1^{+ 0.1}_{-0.1}$& 4.03&  1.8&1 $\pm$ 0.08 & 0.06 $\pm$ 0.03 & 0.03 $\pm$ 0.01 & 0.00 $\pm$ 0.03 & 0.00 $\pm$ 0.02&\\
3& 406& 395& $\rm 2.8^{+ 0.2}_{-0.1}$& 3.60&  6.0&1 $\pm$ 0.12 & 0.14 $\pm$ 0.12 & 0.03 $\pm$ 0.01 & 0.00 $\pm$ 0.01 & 0.04 $\pm$ 0.05&\\
4& 461& 395& $\rm 3.8^{+ 1.0}_{-0.8}$& 3.20&   18&1 $\pm$ 0.69 & 0.62 $\pm$ 0.69 & 0.00 $\pm$ 0.40 & 0.02 $\pm$ 0.03 & 0.02 $\pm$ 0.16&CI\\
5& 418& 395& $\rm 3.5^{+ 4.0}_{-0.5}$& 3.07&   23&1 $\pm$ 0.55 & 0.12 $\pm$ 1.09 & 0.03 $\pm$ 0.04 & 0.02 $\pm$ 0.05 & 0.00 $\pm$ 0.18&CI\\
\hline
\multicolumn{12}{|l|}{MKW 3s}\\
\hline
1& 242& 233& $\rm 3.1^{+ 0.4}_{-0.2}$& 3.92&  3.1&1 $\pm$ 0.12 & 0.04 $\pm$ 0.16 & 0.00 $\pm$ 0.01 & 0.00 $\pm$ 0.01 & 0.02 $\pm$ 0.02&I\\
2& 242& 233& $\rm 5.1^{+ 4.9}_{-1.3}$& 3.50&   11&1 $\pm$ 1.00 & 1.51 $\pm$ 0.77 & 0.00 $\pm$ 1.42 & 0.00 $\pm$ 0.02 & 0.01 $\pm$ 0.04&I\\
3& 230& 233& $\rm 3.5^{+ 0.3}_{-0.1}$& 3.36&   12&1 $\pm$ 0.07 & 0.00 $\pm$ 0.11 & 0.00 $\pm$ 0.00 & 0.00 $\pm$ 0.00 & 0.03 $\pm$ 0.02&I\\
4& 248& 233& $\rm 5.4^{+ 2.2}_{-1.0}$& 2.99&   37&1 $\pm$ 0.47 & 0.57 $\pm$ 0.41 & 0.11 $\pm$ 0.23 & 0.00 $\pm$ 0.02 & 0.06 $\pm$ 0.04&I\\
\hline
\multicolumn{12}{|l|}{A 2052}\\
\hline
1& 270& 233& $\rm 2.3^{+ 0.2}_{-0.2}$& 3.95&  2.3&1 $\pm$ 0.16 & 0.42 $\pm$ 0.13 & 0.05 $\pm$ 0.02 & 0.00 $\pm$ 0.02 & 0.00 $\pm$ 0.04&\\
2& 252& 233& $\rm 2.8^{+ 0.3}_{-0.2}$& 3.76&  4.2&1 $\pm$ 0.12 & 0.15 $\pm$ 0.12 & 0.01  $\pm$ 0.01 & 0.00  $\pm$ 0.01 & 0.01  $\pm$ 0.01&\\
3& 223& 233& $\rm 3.4^{+ 1.7}_{-0.4}$& 3.35&   12&1  $\pm$ 0.49 & 0.26  $\pm$ 0.50 & 0.00 $\pm$ 0.01 & 0.01 $\pm$ 0.01 & 0.03 $\pm$ 0.03&CI\\
4& 250& 233& $\rm 4.1^{+ 1.1}_{-0.7}$& 3.04&   28&1 $\pm$ 0.53 & 0.74 $\pm$ 0.55 & 0.00 $\pm$ 1.21 & 0.00 $\pm$ 0.01 & 0.01 $\pm$ 0.04&CI\\
5& 230& 233& $\rm 3.3^{+ 0.2}_{-0.2}$& 2.96&   29&1 $\pm$ 0.07 & 0.00 $\pm$ 1.04 & 0.00 $\pm$ 0.02 & 0.01 $\pm$ 0.02 & 0.05 $\pm$ 0.07&CI\\
\hline
\end{tabular}
\end{table}