\begin{table}%t2  
%\centering
\par
\caption{\label{EW}  
Wavelength intervals defined for the  equivalent   
widths measurement (all values in units of~\AA).}  
\begin{tabular}{lcc|lcc}  
\hline  
\hline  
Line Identification & $\lambda_{\rm central}$ & Wavelength Interval &   
Line Identification & $\lambda_{\rm central}$ & Wavelength Interval \\  
\hline  
FeI, NiI, CrI                &3570&3543--3598 & FeI, TiO     &5653&5630--5676\\  
FeI, NiI, CaI, TiI           &3630&3598--3661 & FeI, NaI     &5700&5676--5725\\  
FeI, CrI, TiI, NiI           &3677&3661--3693 & FeI, TiO     &5775&5725--5825\\  
FeI, CaII, TiI, TiII, NiI, CN&3736&3693--3780 & FeI, TiO, CaI&5850&5825--5874\\  
H10, CN L band               &3794&3780--3808 & NaI          &5894&5874--5914\\  
H9, CN L band, FeI, MgI, HeI &3835&3808--3862 & FeI, Ti, MnI &5972&5914--6029\\  
H8, CN L band, FeI, SiI, HeI &3885&3862--3908 & FeI, CaI     &6070&6029--6110\\  
CaIIK                        &3930&3908--3952 & FeI          &6129&6110--6148\\  
CaIIH, H$\epsilon$           &3970&3952--3988 & TiO, CaI     &6178&6148--6208\\  
FeI, HeI                     &4004&3988--4020 & TiO, FeI     &6266&6208--6325\\  
FeI, HeI                     &4037&4020--4054 & FeI, CaH, TiO&6350&6325--6374\\  
FeI, SrII                    &4068&4054--4082 & FeI, CaI     &6428&6374--6481\\  
H$\delta$                    &4100&4082--4118 & CaI, TiO     &6508&6481--6535\\  
FeI                          &4138&4118--4159 &H$\alpha$, TiO&6558&6535--6582\\  
CN                           &4186&4159--4214 & FeI, TiO     &6602&6582--6622\\  
CaI                          &4229&4214--4244 & TiO          &6636&6622--6651\\  
FeI, CrI                     &4260&4244--4277 & TiO, FeI     &6670&6651--6690\\  
CH G band, FeI, CrI          &4298&4277--4318 & TiO, FeI, CaI&6726&6690--6761\\  
H$\gamma$, FeI, FeII         &4341&4318--4364 & FeI, MgII    &6778&6761--6795\\  
FeI, C$_2$, FeII, TiII       &4392&4364--4420 & TiO, CaH     &6811&6795--6827\\  
FeI, CaI, TiO, MgII, HeI     &4446&4420--4472 & FeI, SiI     &7008&6969--7048\\  
CH, CN                       &4489&4472--4506 & TiO          &7063&7048--7078\\  
FeI, FeII, TiII              &4537&4506--4568 & TiO, NiI, FeI&7109&7078--7140\\  
FeI, FeII, TiO, TiII, CN, CaI&4595&4568--4622 & TiO, VO      &7359&7341--7377\\  
FeI, TiO, C$_2$              &4655&4622--4688 & FeI, VO      &7406&7377--7434\\  
FeI, MgI, TiI, HeI, NiI, C$_2$&4714&4688--4741& FeI, VO      &7458&7434--7482\\  
FeI, MgH, NiI, MnI, TiO      &4772&4741--4802 & FeI, VO      &7511&7482--7540\\  
TiO, MgH, CN, MnI            &4818&4802--4835 & TiO, OI      &7780&7737--7823\\  
H$\beta$, TiO, FeI           &4856&4835--4876 & TiO, CN, VO  &7855&7823--7888\\  
FeI                          &4886&4876--4897 & VO, CN, FeI, SiI&7929&7888--7970\\  
FeI, FeII, CN, HeI           &4922&4897--4946 & FeI, CN      &8015&7970--8060\\  
FeI, TiO, TiI                &4972&4946--4998 & TiO, FeI     &8432&8411--8453\\  
FeI, FeII, TiO, CN, HeI, TiI &5028&4998--5058 & TiO, FeI     &8472&8453--8490\\  
FeI                          &5107&5058--5156 & CaII         &8498&8490--8508\\  
FeI, MgI+MgH                 &5198&5156--5240 & FeI, VO, TiI &8518&8508--8527\\  
FeI                          &5274&5240--5308 & CaII         &8542&8527--8557\\  
FeI                          &5336&5308--5356 & FeI, VO, TiO &8601&8557--8645\\  
FeI                          &5388&5356--5421 & CaII         &8662&8645--8677\\  
FeI, TiO, MgI                &5488&5421--5554 & FeI, MgI     &8723&8677--8768\\  
CaI, FeI, TiO                &5592&5554--5630 & FeI, MgI     &8812&8768--8855\\  
\hline  
\end{tabular}  
\end{table}