\begin{table} %T2
%\centering
\par
\caption{Line measurements of $o$~Pegasi
($\lambda\lambda$4450--4460 Region).}
        \begin{tabular}{rcrccl}
        \hline\hline
& Laboratory       & $W_{\lambda}$~~ & Depth & Width & Identification(s) \\
& $\lambda$(\AA)   & (m\AA)        &       & (\AA) &                   \\
  \hline
B & 4214.773 &   4.5 & 0.008 & 0.60 & N I(5)4214.804(9) \\
  & 4215.444 &  64.6 & 0.117 & 0.52 & Sr II(1)4215.524(300r), Fe I(419)4215.4777(2) \\
R & 4215.965 &   5.6 & 0.013 & 0.49 & Fe I(3)4216.1838(8) \\
B & 4450.270 &   4.8 & 0.025 & 0.18 & Fe I(476)4450.3156((3)), (Ni I(236)4450.301((2)) \\
R & 4450.478 &  55.2 & 0.304 & 0.17 & Ti II(19)4450.4821(230) \\
  & 4450.808 &   2.0 & 0.011 & 0.18 & Fe I(972)4450.7669(p) \\
  & 4451.542 &  32.6 & 0.184 & 0.17 & Fe II(J)4451.545(4) \\
B & 4451.852 &   1.5 & 0.008 & 0.18 & \\
R & 4452.036 &   4.1 & 0.022 & 0.18 & \\
B & 4453.193 &   3.2 & 0.017 & 0.18 & Fe II(KX)4453.205(p) \\
R & 4453.323 &   3.4 & 0.018 & 0.18 & V II(199)4453.342(50), Fe I(555)4453.325(2) \\
  & 4454.386 &   5.2 & 0.027 & 0.18 & Fe I(350)4454.3810(5) \\
B & 4454.777 &  23.1 & 0.127 & 0.17 & Ca I(4)4454.781(20), Zr II(40)4454.80(10) \\
  & 4455.025 &   2.7 & 0.014 & 0.18 & Mn I(28)4455.012(5), Fe I(974)4455.014((2)) \\
R & 4455.255 &  22.9 & 0.134 & 0.16 & Fe II(J)4455.258(3) \\
  & 4455.861 &   5.9 & 0.031 & 0.18 & Mn I(28)4455.821(6), Ca I(4)4455.887(40), Fe II(140)4455.846(p) \\
B & 4456.423 &   2.1 & 0.011 & 0.18 & Fe I(516)4456.3257((1)) \\
R & 4456.667 &   7.0 & 0.037 & 0.18 & Ti II(113)4456.632(8), (Ca I(4)4456.612(10)), (Fe I(973)4456.629(p)) \\
B & 4457.411 &   8.7 & 0.046 & 0.18 & Zr II(79)4457.42(8), Ti I(113)4457.428(40) \\
R & 4457.591 &   1.1 & 0.006 & 0.18 & (Mn I(28)4457.553(20)) \\
  & 4458.130 &   3.5 & 0.019 & 0.18 & Fe I(492)4458.0802((3)) \\
B & 4459.077 &  27.5 & 0.132 & 0.20 & Ni I(86)4459.037(20), Fe I(68)4459.1176(10) \\
R & 4459.360 &   1.9 & 0.010 & 0.18 & \\
  & 4460.224 &   2.6 & 0.013 & 0.18 & Ce II(2)4460.21(2400) \\
B & 4461.200 &  11.2 & 0.050 & 0.21 & Fe I(471)4461.1967((2)), Zr II(67)4461.22(10) \\
  & 4461.431 &  14.3 & 0.085 & 0.16 & Fe II(26)4461.43(p) \\
R & 4461.698 &  22.1 & 0.125 & 0.17 & Fe I(2)4461.6528(8), Fe II(D)4461.71(p) \\
  & 4462.003 &   7.0 & 0.036 & 0.18 & Mn I(28)4462.099(20) \\
  & 4462.455 &   5.9 & 0.031 & 0.18 & Ni I(86)4462.460(10) \\
  & 4463.009 &   1.6 & 0.008 & 0.18 & Nd II(50)4462.99(740) \\
B & 4463.422 &   2.7 & 0.014 & 0.18 & Ni I(102)4463.427((3)), (CeII(20)4463.41(420)) \\
R & 4463.598 &   1.7 & 0.009 & 0.18 & S II(43)4463.579(20) \\
B & 4464.304 &   3.2 & 0.017 & 0.18 & V II(199)4464.310(50) \\
  & 4464.447 &  34.3 & 0.193 & 0.17 & Ti II(40)4464.4486(92) \\
R & 4464.711 &   3.1 & 0.016 & 0.18 & Mn I(22)4464.677(8), Fe I(472)4464.7665((2)) \\
  & 4465.256 &   1.9 & 0.010 & 0.18 & Y II(81)4465.266(212) \\
  & 4465.751 &   4.2 & 0.022 & 0.18 & Cr II(191)4465.77(4) \\
B & 4466.428 &   3.1 & 0.016 & 0.18 & Ni I(168)4466.394((3)) \\
R & 4466.555 &  22.6 & 0.128 & 0.17 & Fe I(350)4466.5518(12) \\
  & 4466.895 &   2.0 & 0.010 & 0.18 & (Co I(150)4466.881(10)) \\
  & 4467.291 &   1.3 & 0.007 & 0.18 & \\
  & 4467.940 &   1.0 & 0.005 & 0.18 & Fe II(D)4467.97(p) \\
B & 4468.487 & 102.2 & 0.523 & 0.18 & Ti II(31)4468.4924(1540) \\
R & 4468.768 &   1.3 & 0.007 & 0.18 & \\
B & 4469.149 &  12.0 & 0.067 & 0.17 & Ti II(18)4469.1500(16) \\
R & 4469.374 &  13.2 & 0.076 & 0.16 & Fe I(830)4469.381(3n) \\
  & 4469.588 &   1.4 & 0.007 & 0.18 & (Co I(150)4469.547(15)), Fe II(G)4469.62(p) \\
       \hline
\end{tabular}
\end{table}