\begin{table}%t2
\caption{Spectral model parameters for \object{NGC~6251}.
Parameters without errors have been fixed at the best-fit values.}\label{table:spec}
%\centerline
{
\begin{tabular}{cccccccccc}
\hline
\hline
\multicolumn{10}{c}{{\bf a) EPIC continuum parameters}}\\
&\multicolumn{3}{c}{thermal} &\multicolumn{3}{c}{absorbed PL}&&& \\ 
\hline
Camera &  $kT$  & $Z$ & norm$_{\rm apec}$ &  $N_{\rm H}$ & 
$\Gamma$ &  norm$_{\rm pow}$ & $\chi^2/{\rm d.o.f.}$ & Count rate &\\
 &keV   & $Z_\odot$ & $10^{-4}~{\rm cm^{-5}}$ & $\rm 10^{20}~cm^{-2}$ &
 & $10^{-3}~F_{\rm 1~keV}^i$ & 
& ${\rm s^{-1}}$ &\\  
\hline
MOS1 & $\rm 0.59^{+0.09}_{-0.08}$ & 0.19 & $\rm 3.03^{+0.91}_{-0.82}$ &
 $\rm 6.5^{+1.4}_{-0.9}$ & $\rm 1.86^{+0.04}_{-0.04}$ & $\rm 1.19^{+0.05}_{-0.04}$&
 243.8/229 & $0.519\pm0.003$ &\\
\hline
MOS2 & $\rm 0.52^{+0.12}_{-0.11}$ & 0.18 & $\rm 3.03^{+1.07}_{-1.45}$ &
 $\rm 7.3^{+0.7}_{-1.8}$ & $\rm 1.92^{+0.03}_{-0.05}$ & $\rm 1.31^{+0.03}_{-0.06}$&
 236.0/230 & $0.533\pm0.004$ &\\
\hline
PN & $\rm 0.60^{+0.06}_{-0.05}$ & 0.18 & $\rm 3.30^{+0.76}_{-0.48}$ &
 $\rm 5.0^{+0.5}_{-0.7}$ & $\rm 1.91^{+0.03}_{-0.02}$ & $\rm 1.38^{+0.02}_{-0.05}$&
 548.4/440 & $1.810\pm0.007$ &\\
\hline
\hline
\multicolumn{10}{c}{{\bf b) Best-fitting continuum: EPIC pn}}\\
\multicolumn{3}{c}{thermal$_1$} &\multicolumn{3}{c}{thermal$_2$} &\multicolumn{3}{c}{absorbed PL}& \\ 
\hline
$kT_1$  & $Z_1$ & norm$_{\rm apec_1}$ &
$kT_2$  & $Z_2$ & norm$_{\rm apec_2}$ & $N_{\rm H}$ & 
$\Gamma$ &  norm$_{\rm pow}$ & $\chi^2/{\rm d.o.f.}$ \\
keV   & $Z_\odot$ & $10^{-4}~{\rm cm^{-5}}$ & 
keV   & $Z_\odot$ & $10^{-4}~{\rm cm^{-5}}$ & $\rm 10^{20}~ cm^{-2}$ &
 & $10^{-3}~F_{\rm 1~keV}^i$ &  ${\rm s^{-1}}$\\  
\hline
$\rm 1.36^{+0.34}_{-0.20}$ & 0.31 & $\rm 2.25^{+1.37}_{-1.05}$ &
$\rm 0.54^{+0.06}_{-0.08}$ & 0.17 & $\rm 3.23^{+0.72}_{-0.77}$ &
$\rm 5.1^{+1.1}_{-0.9}$ & $\rm 1.91^{+0.08}_{-0.05}$ & $\rm 1.91^{+0.08}_{-0.05}$&
520.3/435 \\
\hline
\hline
\multicolumn{10}{c}{{\bf c) Line parameters: EPIC pn}}\\
\hline
&&& $E$  & $\sigma$ & flux  &  $EW$  \\
&&&keV & keV & $ 10^{-6}~{\rm s^{-1}~cm^{-2}} $ & eV \\
\hline
&&&$\rm 6.42^{+0.52}_{-0.41}$ & $\rm 0.58^{+0.93}_{-0.24}$
& $\rm 8.5^{+8.3}_{-3.8}$  & $\rm 223^{+219}_{-99}$  \\
\hline
\end{tabular}}
\smallskip
$^i {\rm ~photon~keV^{-1}~cm^{-2}~s^{-1}}$.
\end{table}