\begin{table}%[t]%T1
 \caption{Infrared flux densities of IRAS~07427--2400.}\label{t1}
%\begin{center}
{
\begin{tabular}{ccccc}
\hline\hline
\smallskip
Wavelength             ($\mu$m) & Flux density                         (Jy) & Fitted size & Beamsize & Telescope\\
\hline
\smallskip
8.3  & $0.635 \pm 0.032$  & $52''\times 31''$ & ${\sim} 24''$ & MSX/SPIRITIII\\
12   & $1.96  \pm 0.08$   & --                 & --         & IRAS/PSC\\
12.1 & $2.20  \pm 0.07$   & $33''\times 23''$ & ${\sim} 25''$ & MSX/SPIRITIII\\
14.7 & $3.67  \pm 0.15$   & $25''\times 21''$ & ${\sim} 25''$ & MSX/SPIRITIII\\
20$^{{a}}$ & 20  & --                 & $2.5'\times 10'$ & FIRSSE\\
21.3 & $31.2  \pm 1.9$    & $27''\times 22''$ & ${\sim} 26''$ & MSX/SPIRITIII\\
25   & $64    \pm 2$  & $46''\times 25''$ & $48''\times 23''$ & IRAS/HIRES\\
27$^{{a}}$ & 69  & --                 & $2.5' \times 10'$ & FIRSSE\\
40$^{{a}}$ & 142 & --                 & $4.0' \times 12'$ & FIRSSE\\
60   & $613   \pm 25$ & $67''\times 47''$ & $68''\times 39''$ & IRAS/HIRES\\
100  & $780   \pm 55$ & $91''\times 87''$ & $96''\times 75''$ & IRAS/HIRES\\
352  & $119   \pm 36$     & $20'' \times 19''$ & $12''$ & CSO/SHARC\\
\hline
\end{tabular}}
\parbox{11cm}{
$^{{a}}$ Data from Gezari et~al. (\cite{gezari93}); 
Seal \& Shivanandan~(\cite{ss89}) (FIRSSE \#223).}
%\end{center}
\end{table}