\begin{table}%t1
\caption{\label{table:par}Loop parameters for different damping lengths, $H_{\rm m}$: Minimum mean temperature, $\langle T\rangle_{\rm min}$, maximum mean temperature, $\langle T\rangle_{\rm max}$, and corresponding linestyles in Figs.~\ref{eheat}--\ref{te_dip}.}
\begin{tabular}{lccll}
\hline
\hline\\[-3mm]
$H_{\rm m} {\rm [Mm]} $& $\langle T\rangle_{\rm min} {\rm [10^5~K]}$ &$\langle T\rangle_{\rm max} {\rm [10^5~K]} $& $P  {\rm [s]}$ &  linestyle \\
\hline
$0.5$ & $0.1$ & $0.1$ &$ \infty $&  ---\hspace{2mm}--- \\
	$0.75 $ &$1.4$&$1.8$&$4600$&$ - \cdot - \cdot - \cdot$\\
	$1.0 $ &$1.5$&$2.4$&$4100$& $\cdots\cdots\cdots$\\
	$1.25$  &$1.4$& $3.2$& $7800$& 
--\hspace{-3mm}--\hspace{-3mm}--\hspace{-3mm}--\hspace{-3mm}\\
	$1.5$ & $3.6$ & $3.6$ & $\infty$ & $----$\\
\hline
\end{tabular}
\end{table}